目标

端口设置用于设置数据传输方向并控制通过网络的数据流。端口速度可以设置为10 Mbps或100 Mbps。此外，双工可设置为全双工或半双工。半双工通信意味着彼此连接的设备不能同时传输数据包。而在全双工通信中，设备可以同时传输。

当需要排除网络中的流量非常缓慢或大量数据包被丢弃时（即使网络不太繁忙）的故障时，需要在WAP121和WAP321上配置端口设置。这可能是双工或速度不匹配的问题。两台相互通信的设备之间的速度和双工应相同。

本文介绍如何在WAP121和WAP321接入点上配置端口设置。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

端口设置配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择LAN > Port Settings。将打开“端口设置”页：

“运行状态”(Operational Status)区域中每个端口显示以下信息：

·端口类型 — 正在运行的端口类型。

·链路 — 端口双工模式（全双工或半双工）和速度(10/100 Mbps)。

步骤2.（可选）要更新设置并显示当前状态的任何更改，请单击刷新。

步骤3.（可选）在Administrative Settings区域，选中Auto Negotiation复选框以允许接入点自动协商连接速度和双工模式。启用此功能后，会自动与其合作伙伴协商速度和双工设置。

节省时间：如果启用了自动协商，则跳至步骤6。

步骤4.在Port Speed字段中点击所需的单选按钮。可用选项包括：

· 10M — 手动将端口速度分配为10 Mbps。如果网络中所有相连的设备要相互通信，应将其配置为10 Mbps。

· 100M — 手动将端口速度分配为100 Mbps。如果网络中所有相连的设备要相互通信，应将其配置为100 Mbps。

第五步：  在Duplex Mode字段中点击所需的双工模式。所选传输模式必须与连接的设备匹配，网络才能正常运行。可用选项包括：

·半部分 — 限制数据在任意给定时间向一个方向传输。

·全双工 — 全双工连接允许设备和连接的设备同时传输。

注意： 绿色以太网模式仅适用于WAP321接入点。

步骤6.（可选）绿色以太网是一种用于降低设备功耗的技术，使设备更环保、更经济高效。要启用绿色以太网模式，请选中绿色以太网模式复选框。

第 7 步： 点击 Save（保存），以保存设置。