目标

无线分布系统(WDS)可连接多个接入点。WDS允许连接的接入点通过无线连接相互通信。此功能使漫游客户端能够获得无缝体验。这样可以更轻松地管理多个无线网络，并减少连接网络所需的电缆数量。

无线接入点(WAP)可以充当单点对点模式接入点、点对多点网桥或中继器。在点对点模式下，单个WAP接受来自客户端和网络中其他设备的连接。在点对多点桥接模式下，单个WAP作为多个接入点之间的通用链路运行。WAP还可以充当中继器，它可以在彼此远离的接入点之间建立连接。无线客户端可以连接到此中继器。可以将WDS角色系统与中继器的角色进行比较。

在上面的示例图中，WAP121和WAP321接入点之间配置了WDS连接。

注意：使用WDS时，由于一对中的WAP之一必须在两端通信期间重新传输信息，因此第一跳之后最大无线吞吐量可能会减半。

本文说明如何配置WDS网桥以连接多个接入点，并适用于下面提及的特定设备。

适用设备

- WAP121

- WAP321

- WAP371

- WAP551

- WAP561

软件版本

- 1.0.6.5 — WAP121、WAP321

- 1.3.0.4 — WAP371

- 1.2.1.3 — WAP551、WAP561

配置WDS的指导原则：

1. WDS只能与特定的Cisco WAP设备对配合使用。线对如下所列。

- WAP121，带WAP321

- WAP131，带WAP351

- WAP150，带WAP361

- WAP551，带WAP561

- 多个WAP371

- 多个WAP571

- 多个WAP571E

2. 任意设备对之间只能有一个WDS链路。也就是说，对于特定WAP，远程媒体访问控制(MAC)地址在WDS页面上可能只出现一次。

3. 设备的无线电、IEEE 802.11模式、信道带宽和信道设置应该相同。

4. 应指定通道选择且不要设置为自动。

注意：如果您在802.11n 2.4 GHz频段中运行网桥，请将信道带宽设置为20 MHz而不是默认的20/40 MHz，以便检测任何20 MHz WAP设备。信道带宽不匹配会导致链路断开。

通过WDS连接多个接入点

注意：根据WAP的确切型号，图像可能稍有不同。本文中的图片取自WAP321。

步骤1:登录到一个基于Web的WAP实用程序，并选择Wireless > WDS Bridge。

第二步：选中Spanning Tree Mode区域中的Enable复选框。启用生成树可防止由WDS网桥或有线（以太网）连接与WDS网桥的组合构成的交换环路。

注意：Local MAC Address区域显示当前使用的WAP的MAC地址。

第三步：选中WDS接口的Enable复选框。

第四步：在Remote MAC Address字段中输入目标WAP的MAC地址。这是WDS网桥另一端上的接入点。

注意：您也可以点击字段旁边的左箭头按钮，选择MAC地址。左箭头显示相邻WAP的所有MAC地址列表及其网络名称或服务集标识符(SSID)。

第五步：从Encryption下拉列表中选择所需的选项。这是可用于WDS链路的加密类型。选项有：

- 无—不使用加密。此选项可用于所有无线电模式。如果您的网络没有安全顾虑，或者您的设备不支持WPA，则使用此方法。如果选择此选项，请跳到步骤8。

注意：建议您在添加的每个远程接入点上配置安全性。

- WPA个人- WPA使用预共享密钥在两个接入点之间进行身份验证。此选项可用于所有无线电模式。

注意：在本例中，选择了“WPA个人”。

第6步：（可选）在WDS ID字段中输入WDS ID以对WAP进行身份验证。此ID用作链路的标识符，并且应在连接到WDS的所有WAP设备中相同。范围为 2 到 32 个字符。

注意：在本示例中，使用Link2WAP121。

步骤 7.在Key字段中输入WAP身份验证的密钥。在连接到WDS的所有WAP设备中，此密钥应相同。范围为 8 到 63 个字符。

注意：在本示例中，使用F0rWAP121。

步骤 8Click Save.

注意：为您要连接到WDS网桥的其他WAP重复上述所有步骤。最多可以添加四个WDS接口。

现在，您应该已经通过WDS成功连接了接入点。