目标

远程访问拨入用户服务(RADIUS)是用于规范用户对计算机网络的访问的机制。RADIUS服务器检查用户输入的密码，并根据给定的密码授予或拒绝访问。例如，大学校园中安装了公共无线(Wi-Fi)网络。每个人都无法使用这些网络，只有大学为其提供密码的学生才能访问网络。

本文介绍如何连接到WAP121和WAP321接入点上的RADIUS服务器。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

RADIUS 服务器

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Security > RADIUS Server。“RADIUS服务器”页面打开：

步骤2.根据RADIUS服务器的IP地址类型在Server IP Address Type字段中点击所需的单选按钮。可用选项包括：

· IPv4 - RADIUS服务器支持IPv4 IP地址类型。

· IPv6 - RADIUS服务器支持IPv6 IP地址类型。

节省时间： 如果在上一步中单击了IPv6，则跳至步骤5。

步骤3.在Server IP Address-1字段中输入主RADIUS服务器的IP地址。这是用户尝试连接以验证和访问WAP的RADIUS服务器的IPv4地址。如果要输入其他IP地址作为主RADIUS服务器的备份，请在IP Address-2到IP Address-4字段中输入地址。

步骤4.在Key-1字段中输入服务器IPv4地址的密码密钥。如果要为备用RADIUS服务器输入其他密钥，请在Key-2 to Key-4字段中输入。这是WAP和RADIUS服务器之间共享的密钥，应与RADIUS服务器上配置的密钥匹配。密钥可以包含字母数字和特殊字符，长度在1到64个字符之间。

步骤5.在Server IPv6 Address-1字段中输入主RADIUS服务器的IPv6地址。如果要输入其他IPv6地址以备份主RADIUS服务器，请在IPv6 Address-2 to IPv6 Address-4字段中输入。

步骤6.在Key-1字段中输入服务器IPv6地址的密码密钥。如果要为备份RADIUS服务器输入其他密钥，请在Key-2 to Key-4字段中输入。密钥可以包含字母数字和特殊字符，长度在1到64个字符之间。

第7步。（可选）如果希望RADIUS服务器记录有关单个拨入连接的信息，请选中RADIUS记帐字段中的启用复选框。

步骤8.单击“保存”。