目标

用户帐户允许多个用户一次访问设备，但只有管理员可以拥有所有权限，如读和写权限，而所有其他用户只有读权限。这样，您就可以允许人们查看设备的配置，而不会有对实际设置进行未经批准的更改的风险。阅读权限有助于了解设备上的配置，以便更轻松地排除网络故障。本文介绍如何在WAP121和WAP321上创建多个用户帐户。

注意：要管理用户的密码复杂性，请参阅Cisco WAP121和WAP321接入点上的密码复杂性配置文章。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•1.0.3.4

用户帐户管理

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > User Accounts。此时将打开“用户帐户”页：

如果要创建新用户，请转至“添加新用户帐户”。

如果要编辑或删除用户帐户中的用户，请转到编辑/删除用户帐户。

添加新用户帐户

步骤1.单击Add创建新用户。

注意：“cisco”是预配置的用户，具有读写权限。建议更改默认用户名和密码。所有其他用户都具有只读权限。

步骤2.如果要配置新用户帐户，请选中用户名左侧的复选框。

步骤3.单击“编辑”以编辑新创建用户的属性。

步骤4.在User Name条目字段中输入新用户名，并输入用户可以登录设备的用户名。这允许多人同时访问设备。用户名必须介于1到32个字母数字字符之间，不允许使用特殊字符。

步骤5.在New Password和Confirm New Password输入字段中输入新密码并分别确认新密码。密码长度必须超过8个字符且少于64个字符。

密码强度计提供有关输入的密码强度的信息。颜色表示密码强度。例如，如果为绿色，则密码为强，但红色表示密码为弱。强和弱表示密码的复杂性。

步骤6.单击Save以保存对用户帐户所做的更改。

编辑/删除用户帐户

步骤1.选中您要编辑或删除的用户左侧的复选框。

如果要从“用户帐户”表中删除用户帐户，请遵循“删除用户帐户”部分。

编辑用户帐户

步骤1.单击“编辑”以从“用户帐户表”编辑所需的用户帐户。

步骤2.在User Name（用户名）、New Password（新密码）和Confirm New Password（确认新密码）字段中为相应用户输入所需的更改。

步骤3.单击Save以保存对用户帐户表所做的所有更改。

删除用户帐户

步骤1.单击Delete，从用户帐户表中删除所需的用户帐户。

步骤2.单击Save保存对用户帐户表所做的所有更改。