目标

复制/保存设置用于将配置从易失性存储器保存或复制到非易失性存储器。在设备上所做的配置更改保存在运行配置（易失性存储器）中，并在设备重新启动后删除。要保留这些配置，必须将运行配置复制到启动配置（非易失性内存）或保存到另一台设备上。

本文介绍如何复制和保存WAP121和WAP321接入点中的配置文件。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

•v1.0.3.4

复制/保存配置文件

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Copy/Save Configuration。“复制/保存配置”页打开：

步骤2.在“源文件名”字段中，单击需要复制的相应配置文件单选按钮。

·启动配置 — 保存到闪存的配置文件。此文件保留在NVRAM中，内容在重新启动后保留。

·备份配置 — 在接入点上保存的用于备份的附加配置文件。

·镜像配置 — 如果运行配置至少24小时未修改，它将自动保存到镜像配置文件，并生成包含严重性警报的日志消息以指示新的镜像配置可用。此功能允许管理员在将配置保存到启动配置文件类型之前查看其先前版本，或将镜像配置文件类型复制到其他配置。即使在重新启动后，如果设备无法使用启动/备份进行引导，则镜像配置仍会保留，然后使用镜像配置进行引导。

步骤3.在Destination File Name字段中，单击相应的配置文件单选按钮，该单选按钮是目标。

·启动配置 — 使用所选的源配置文件覆盖启动配置文件。

·备份配置 — 使用选定的源配置文件覆盖备份配置文件。

步骤4.单击“保存”以保存设置。