目标

系统时钟为软件事件（如消息日志）提供网络同步时间戳服务。如果没有同步时间，设备之间日志文件的准确关联将难以维护。在无线接入点(WAP)上配置时间设置非常重要，因为它有助于排除网络问题，例如系统日志服务，该服务使用时间戳显示每个日志条目和每个日志条目。

系统时间可以手动配置或自动配置。当网络未连接到网络时间协议(NTP)服务器时，手动配置会很有帮助。NTP用于将客户端或服务器时间与另一个服务器时间或参考时间源同步。

本文提供了有关如何在WAP上配置时间设置的说明，方法有两种：手动和自动。

适用设备

- WAP100系列

- WAP300系列

- WAP500系列

软件版本

- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

- 1.0.1.2 - WAP150、WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351、WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121、WAP321

- 1.2.1.3 - WAP371、WAP551、WAP561

在WAP上配置时间设置

使用WAP上的Time Settings页面手动设置系统时间或配置系统以从预配置的NTP服务器获取其时间设置。默认情况下，WAP配置为从预定义的NTP服务器列表获取其时间。

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择“管理”>“时间设置”。

步骤2.从System Clock Source中，点击相应时间源所需的单选按钮。选项列于下面：

注意：系统时间显示当前系统时间。

- 网络时间协议(NTP)- WAP从NTP服务器自动获取时间设置。如果选择NTP作为系统时钟源，请转至“自动时间设置”子部分。

- 手动 — 可以手动配置WAP上的时间设置。如果选择“手动”作为系统时钟源，请转至“手动时间设置”子部分。

配置自动时间设置

步骤1.从系统时钟源单击网络时间协议(NTP)单选按钮，以自动将时钟与NTP服务器同步。

步骤2.在NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name字段中输入NTP服务器主机名或IP地址。不建议对此字段使用IP地址，因为该字段经常更改。设备从NTP服务器接收时间信息。

注意：主机名可以由一个或多个标签组成，这些标签最多由63个字母数字字符组成。如果主机名包含多个标签，则每个标签都以句点分隔。整个系列的标签和句点最长可包含253个字符。

NTP Server字段的数量可能因您的WAP而异。每个型号的可用服务器数量如下：

- WAP351、WAP131、WAP361和WAP150 - 4个NTP服务器

- WAP571、WAP571EWAP121、WAP551、WAP561、WAP371和WAP321 - 1 NTP服务器

步骤3.从时区(Time Zone)下拉列表中选择WAP运行所在的国际时区。

注意：在本例中，选择美国（太平洋）。

步骤4.（可选）要调整夏时制(DST)的系统时间，请选中夏时制调整时间(Adjust Time for Daylight Savings)复选框。选中此复选框后，系统会显示其他字段，让您选择开始和结束DST的日期和时间。

注意：只有一些国家实行日光节省。如果从不使用夏令时的时区列表中选择国家/地区，则不显示此选项。

注意：如果未选中Adjust Time for Daylight Savings复选框，请跳至步骤8。

步骤5.在“夏令时开始”区域，从各个下拉列表中选择夏令时期间开始的日、时和月。

步骤6.在“夏令时结束”区域，从各个下拉列表中选择夏令时期间结束的日、时和月。

步骤7.从夏令时偏移下拉列表中，选择夏令时进行时要添加的分钟数。

步骤8.单击保存保存配置。

现在，您应该已自动配置WAP上的时间设置。

配置手动时间设置

步骤1.单击System Clock Source中的Manually单选按钮，手动设置系统时间。

步骤2.（可选）单击“克隆PC时间”旁边的克隆，从本地PC克隆系统时间设置。

步骤3.从System Date下拉列表中，选择月、日和年。

步骤4.从System Time下拉列表中，选择小时和分钟。所有时间都与本地时区相关。

步骤5.从时区(Time Zone)下拉列表中，选择接入点所在的国际时区。

注意：在本例中，选择美国（太平洋）。

步骤6.（可选）要调整夏时制(DST)的系统时间，请选中夏时制调整时间复选框。选中此复选框后，系统会显示其他字段，让您选择开始和结束DST的日期和时间。

注意：在一些国家，日光节省是遵循的。如果从不使用日光保存的时区列表中选择国家/地区，则不显示此选项。

注意：如果未选中Adjust Time for Daylight Savings，请跳至步骤10。

步骤7.在“夏令时开始”区域，从各个下拉列表中选择夏令时期间开始的日、时和月。

步骤8.在“夏令时结束”区域，从各个下拉列表中选择夏令时期间结束的日期、时间和月份。

步骤9.从夏令时偏移下拉列表中，选择夏令时进行时要添加的分钟数。

步骤10.单击保存保存配置。

现在，您应该已在WAP上手动配置时间设置。