目标

系统摘要允许用户了解有关接入点的基本信息，如硬件和软件信息。本文档有助于查看Cisco WAP121和WAP321接入点的系统摘要状态。

适用设备

· WAP121

· WAP321

软件版本

· v1.0.1.10 [WAP121和WAP321]

系统摘要状态

步骤1.登录接入点配置实用程序，选择状态和统计信息>系统摘要。

系统摘要区域下显示以下信息：

· PID VID — 显示接入点的产品标识符(PID)和版本标识符(VID)。

·序列号 — 显示接入点的序列号。

·基本MAC地址 — 显示接入点的MAC地址。

·固件版本 — 显示接入点的当前固件版本。

·固件MD5校验和 — 显示当前固件的消息摘要5(MD5)校验和。此校验和是固件升级完成后创建的哈希值。创建此命令是为了使用下载固件的网站提供的校验和哈希值进行检查。如果哈希值匹配，则表示固件已成功下载。

注意：MD5编号用于验证固件的完整性。

·主机名 — 显示分配给设备的主机名。

·系统正常运行时间 — 显示接入点自上次重新启动以来持续运行的时间（以天、小时和分钟为单位）。

·系统时间 — 显示当前系统时间。

步骤2.（可选）单击刷新以查看页面的最近状态。