目标

本文的目的是提供有关思科企业无线(CBW)150系列中社交媒体访客身份验证的重要更新。

适用设备 |软件版本

- CBW150AX | 10.3.2.0(下载最新版本)

Update（更新）

由于导致结果不一致的问题，在运行固件版本10.3.2.0的CBW150系列中，已暂时禁用通过Social Login功能的访客网络身份验证。

如果在更新之前在访客网络上使用Guest Network Social Login身份验证，则在更新到固件版本10.3.2.0后，身份验证方法将从Social Login更改为Username and Password。

您需要从Access Type下拉菜单将此身份验证切换到Web Consent或Email Authentication，或者需要为此功能的访客用户创建用户名和密码。

要访问此菜单，请导航到无线设置> WLAN。添加新的WLAN或编辑现有WLAN时，请转到WLAN安全选项卡。

更新前

更新后

结论

将CBW150系列的固件更新到10.3.2.0版时，请确保编辑Guest Network设置。