目标

本文旨在向您展示如何验证Cisco Business 150系列接入点上的Wi-Fi 6客户端连接。

适用设备 |软件版本

- CBW150AX |10.2.2.0

- CBW151AXM |10.2.2.0

简介

CBW150AX接入点和CBW 151AXM网状扩展器是思科业务无线产品系列的下一代。 主要的新功能/改进是802.11ax/Wi-Fi 6的实施。这些新AP通过提高网络的效力和管理更多设备的能力来提供更高的性能。

在接入点的Web用户界面(UI)中，您可以看到客户端是通过Wi-Fi 6还是某些旧协议连接的。

CBW 15x系列设备与CBW 14x/240系列设备不兼容，不支持在同一LAN上共存。

继续阅读以了解更多信息。

检验Wi-Fi 6客户端连接

第 1 步

登录CBW150AX的Web UI。

步骤 2

导航至菜单中的Monitoring > Network Summary > Clients。

步骤 3

检查表中的Protocol列。通过Wi-Fi 6连接的客户端将显示为802.11ax。

您也可以从菜单中选择客户端来查找此内容。在“一般”客户端信息下，“功能”设置将显示客户端支持的协议和空间流数。

结论

就这么简单！您现在知道要验证CBW150AX接入点上的Wi-Fi 6客户端连接。