目标

本文的目的是介绍Cisco Business 150系列接入点中的Wi-Fi 6特定功能。

适用设备 |软件版本

- CBW150AX |10.2.2.0

- CBW151AXM |10.2.2.0

简介

CBW150AX接入点和CBW 151AXM网状扩展器是思科业务无线产品系列的下一代。 主要的新功能/改进是802.11ax/Wi-Fi 6的实施。这些新AP通过提高网络的效力和管理更多设备的能力来提供更高的性能。

CBW 15x系列设备与CBW 14x/240系列设备不兼容，不支持在同一LAN上共存。

有三个位置，Wi-Fi 6特定设置已添加到接入点的Web用户界面(UI):

- WLAN设置

- AP设置

- 射频优化

目录

- Wi-Fi 6 WLAN设置

- AP设置

- 动态频率选择(DFS)

- 射频优化

Wi-Fi 6 WLAN设置

第 1 步

登录CBW150AX的Web UI。

步骤 2

单击绿色双向箭头切换到专家视图。

步骤 3

导航至Wireless Settings > WLANs。

步骤 4

单击铅笔图标编辑WLAN。

步骤 5

在弹出窗口中单击是。

步骤 6

转到高级选项卡。

步骤 7

在802.11ax BSS配置部分下，您可以看到该WLAN是否配置为支持上行链路和下行链路多用户多输入多输出(MU-MIMO)和正交频分多址(OFDMA)。

默认情况下，这些值处于启用状态，在大多数情况下应保留默认值。

AP设置

您还可以在每个AP或网状扩展器上逐个无线电查找BSS颜色设置配置选项。

第 1 步

转至Wireless Settings > Access Points。

步骤 2

要编辑AP，请单击铅笔图标。

步骤 3

在弹出窗口中单击是继续。

步骤 4

您可以转到Radio 1(2.4 GHz)或Radio 2(5 GHz)查看BSS颜色配置。

步骤 5

默认情况下，BSS颜色配置设置为全局。这意味着它将动态设置该无线电的BSS颜色。

建议使用默认设置。

步骤 6

或者，可以将BSS颜色配置设置为自定义，然后逐个无线电启用或禁用BSS颜色状态，并将BSS颜色设置为固定值。

BSS颜色的有效值为1至63。

动态频率选择(DFS)

DFS是一种信道分配方案，用于监控您的5GHz频段，如果它检测到来自早于Wi-Fi的技术的干扰，将更改或禁用信道。具体来说，它会寻找军用雷达、卫星通信和天气雷达。如果它在重叠频带上检测到此类信号，则如果信道分配设置为“自动”，它将更改AP无线电使用的频段；如果手动设置信道分配，它将禁用频段。

这种干扰只发生在机场附近。

如果您正在使用其中一个DFS信道，并且5GHz无线电似乎正在丢弃，请选择受DFS影响的频段。

射频优化

您可以在RF Optimization（射频优化）菜单上全局配置一些Wi-Fi 6选项。

第 1 步

登录到AP的Web UI后，启用专家视图。

步骤 2

转到高级> RF优化。

步骤 3

TWT配置允许您全局启用或禁用目标唤醒时间和广播TWT支持，这两者都基于逐个无线电。

步骤 4

BSS配置允许您全局启用或禁用BSS颜色，并配置设备以根据检测到的相邻接入点自动更改颜色分配。

在大多数情况下，建议将默认设置设置为Enabled。

结论

现在，您已经了解了Cisco Business 150系列接入点中Wi-Fi 6的特定设置。将AP配置为使用这些功能并享受高效网络。