目标

本文的目的是向您展示如何出厂重置思科企业无线(CBW)150AX接入点(AP)或151AXM网状网扩展器。

适用设备 |固件版本

- CBW 150AX AP |10.2.2.0

- CBW 151AXM网状扩展器 |10.2.2.0

目录

- 使用Web用户界面重置为出厂设置

- 使用打开的回形针重置为出厂设置

- 特别注意事项

简介

CBW 150AX接入点和151AXM网状扩展器是思科企业无线产品线的下一代产品。

主要的新功能是实施802.11ax和Wi-Fi 6。这些新接入点通过提高网络效能和增强其管理更多设备的能力，提高了性能。

CBW 15x系列设备与CBW 14x/240系列设备不兼容，不支持在同一LAN上共存。

有时您可能希望将其中一个AP重置回出厂默认设置，从头开始。重置为出厂默认设置时，将丢失所有配置。您需要从头开始重新设置设备，以确保拥有连接详细信息。

使用Web用户界面重置为出厂设置

第 1 步

如果接入点尚未打开，请接通电源。检查指示灯的状态。当LED指示灯呈绿色闪烁时，继续下一步。

启动接入点大约需要8-10分钟。

步骤 2

登录到主AP的Web UI。打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco。如果这是您首次访问该站点，您需要输入http://ciscobusiness.cisco。在继续操作之前，可能会收到警告。输入您的凭证。

您也可以通过在Web浏览器中输入主AP的IP地址来访问Web UI。

步骤 3

从Web UI菜单中，选择Advanced > Primary AP Tools。

步骤 4

点击Configuration Management选项卡。向下滚动并选择重置为出厂默认设置。这将删除所有配置并将所有设置恢复为默认设置。

步骤 5

要重置支持主要功能的AP或网状网扩展器，请导航到监控>网络摘要>接入点。

步骤 6

选择非主AP。

步骤 7

向下滚动到AP详细信息部分并选择Tools选项卡。

步骤 8

单击Factory Default按钮。

使用打开的回形针重置为出厂设置

如果您可直接访问AP，则只需使用打开的回形针或适合在重置按钮内的其他薄的强对象。

拔下AP。在模式按钮中按住。按住按钮时，将AP插入并继续按住按钮20-60秒，直到LED呈稳定红色。然后释放。

要出厂重置网状扩展器/非主AP，请关闭AP。按下重置按钮。按住按钮的同时，重新打开AP电源并保持20秒，直到LED呈稳定红色，然后松开。

完成零日设置，然后开始连接其他无线接入点。开始连接网状扩展器。

时机决定一切：

- 应该在重新打开电源之前按住重置按钮。打开AP电源后，继续按住重置按钮30秒钟，然后松开按钮。

- 如果在启动后按下重置按钮，则会忽略出厂默认重置。

- 如果按下重置按钮超过60秒，将忽略出厂默认重置。

重置按钮位于150AX的一侧，如下所示。

重置按钮位于151AXM的一侧，如下所示。

在将所有AP和网状网扩展器连接到网络之前重置它们可能很有用。旧网络与新网络之间的一些旧设置可能不一致。

特别注意事项

如果您使用许多默认设置，则不应存在重置为出厂默认设置的问题。但是，以下情况可能适用：

- 当您重置主AP时，不会重置从属AP上的自定义无线电设置。

- 如果您在执行原始的零日配置时设置了网桥组名称，建议您使用相同的网桥组名称，或者从属AP可以每10-15分钟断开一次以搜索旧的网桥组名称。

- 执行重置后，您可能需要使用http://ciscobusiness.cisco登录以执行零日配置，而不是使用https://统一资源定位器(URL)。

结论

现在，您可在思科企业无线AP上执行工厂重置操作时遵循一些提示。这应该有助于您重新开始使用AP。