目标

本文将介绍Cisco Business Wireless 150AX接入点(AP)正常启动的LED模式。 这些AP使用最新的Wi-Fi 6技术。

适用设备 |固件版本

- CBW150AX AP |10.2.2.0

- CBW151AXM网状扩展器| 10.2.2.0

简介

此系列思科企业无线AP的主要新功能是使用Wi-Fi 6实施802.11ax。  这些新的接入点通过提高网络的效力和管理更多设备的能力，来提高性能。

加载这些AP需要几分钟，因此请耐心等待。

这些AP与以前的CBW系列（包括140AC、145AC和240AC AP）或141ACM、142ACM和143ACM网状扩展器不兼容。

CBW150AX LED正常启动

启动阶段

LED颜色

进度

1

白色

插入PoE电缆

2

绿灯闪烁

初始引导

3

红色，绿色，关闭

无线电已初始化并等待上行链路IP

4

绿色，红色，关闭

上行链路IP已初始化，CAPWAP已初始化，发现现有网络。

5

蓝色闪烁

固件版本不匹配，加载新固件并将重新启动。如果不需要，将跳过此步骤。

6

固体绿

CAPWAP已初始化并启动。加入网络。未连接客户端。

7

蓝色固定

至少一个客户端连接到AP。

CBW151AXM LED正常启动

启动阶段

LED颜色

进度

1

白色

插入PoE电缆

2

绿灯闪烁

初始引导

3

红色，绿色，关闭

初始电源打开。开始网格并搜索父项。

4

绿色，红色，关闭

已分配IP。CAPWAP已初始化

5

蓝色闪烁

父级已加入，固件版本检查和升级（如果需要）。

6

固体绿

网状AP版本匹配。已加入主AP。未连接客户端。

7

蓝色固定

至少一个客户端连接到AP。