目标

本文的目的是向您展示如何查看安装在思科企业无线(CBW)接入点(AP)上的证书。

适用设备 | 软件版本

- CBW140AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW141ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW142ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW143ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW145AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW240AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

简介

在CBW固件版本10.8.1.0中，现在可以查看当前安装在AP上的证书。

有关更新AP固件的步骤，请查看Cisco Business Wireless Access Point的更新软件。

要在AP上上传自定义证书，请按照Upload Custom Certificate in Cisco Business Wireless Access Point中的步骤操作。

查看证书

第 1 步

登录您的主CBW AP。

步骤 2

导航到高级>主AP工具。

步骤 3

选择Certificates选项卡。

您可以查看CBW AP上安装的证书列表。下表提供了有关证书的以下信息：

- 名称

- 公用名

- 开始日期

- 结束日期

- 状态

这仅用于查看证书，而不用于添加或安装其他证书。

结论

好了！现在，您可以轻松查看固件版本10.8.1.0及更高版本中CBW AP上安装的证书的完整列表。

如果您想在CBW上查找更多文章，请点击以下任意标签！

常见问题解答             RADIUS             固件升级             RLAN             应用分析             客户端分析             主要AP工具             Umbrella             WLAN用户             日志记录             流量整形             流氓无赖             干扰源             配置管理             端口配置网状模式             欢迎使用CBW网状网络             使用邮件身份验证和RADIUS记账的访客网络             故障排除             使用带CBW的Draytek路由器