目标

本文的目的是向您展示如何识别支持思科业务无线(CBW)接入点中的动态频率选择(DFS)的通道。

适用设备 | 软件版本

- CBW140AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW141ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW142ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW143ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW145AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW240AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

简介

思科企业无线设备支持动态频率选择(DFS)。在美国和其他一些国家，5GHz频段的某些信道被其他系统（如雷达）使用。DFS可以通过动态移除信道来防止这种干扰。

在CBW固件版本10.8.1.0中，已向支持DFS的5GHz信道添加标签。这使您能够轻松识别此类信道并配置设置。在美国，DFS信道为52-144。作为一种最佳实践，如果可能，可以避免使用DFS通道。

DFS通道标识

第 1 步

登录您的主CBW AP。

步骤 2

导航到无线设置>接入点。

步骤 3

点击要编辑的接入点旁边的铅笔图标。

步骤 4

在弹出窗口中单击Yes以继续。

步骤 5

导航到Radio 2(5GHz)选项卡。

步骤 6

单击Channel下拉菜单以查看支持DFS的信道。

在美国，通道52 - 144支持DFS，如通道编号旁括号内的DFS标签所示。

结论

这就是全部。现在您知道如何在CBW AP中识别支持DFS的通道。

有关射频信道的详细信息，请查看思科企业无线网络上的RF信道。