目标

本文的目的是向您展示如何在思科企业无线(CBW)网络中同时出厂重置所有接入点。

适用设备 | 软件版本

- CBW140AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW141ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW142ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW143ACM | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW145AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW240AC | 10.8.1.0(下载最新版本)

简介

在CBW固件版本10.8.1.0中，现在可以使用网络用户界面(UI)同时出厂重置所有接入点(AP)和网状扩展器(ME)。

出厂默认重置会清除所有已修改的配置设置，并将设备恢复为其原始设置。有关重置CBW AP的详细信息，请选中将CBW AP重置回出厂默认设置。

出厂时重置所有设备

第 1 步

登录您的主CBW AP。

步骤 2

导航到高级>主AP工具。

步骤 3

选择Configuration Management选项卡。

步骤 4

单击Factory Default All APs按钮以重置网络中的所有AP和ME。

出厂默认主AP选项将仅重置主AP。

结论

就这么简单！您已成功将网络中的所有CBW AP和ME重置为出厂默认设置。

如果您想在CBW上查找更多文章，请点击以下任意标签！

常见问题解答             RADIUS             固件升级             RLAN             应用分析             客户端分析             主要AP工具             Umbrella             WLAN用户             日志记录             流量整形             流氓无赖             干扰源             配置管理             端口配置网状模式             欢迎使用CBW网状网络             使用邮件身份验证和RADIUS记账的访客网络             故障排除             使用带CBW的Draytek路由器