目标

本文的目的是向您展示如何为思科企业无线(CBW)设备中的各个接入点(AP)或网状扩展器(ME)配置系统日志设置。

适用设备 | 软件版本

- CBW140 | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW145 | 10.8.1.0(下载最新版本)

- CBW240 | 10.8.1.0(下载最新版本)

简介

在您的网络中，每当发生事件时，都会在Cisco设备上生成系统消息日志或系统日志消息。Syslog功能将系统事件记录到名为Syslog服务器的远程服务器。每条系统日志消息都包含该事件的详细信息，可帮助您或管理员排除网络故障。

在CBW固件版本10.8.1.0中，您现在可以将各个AP和ME配置为将其日志文件发送到系统日志服务器。在跟踪似乎影响特定AP或ME的问题时，这可能会很有帮助。

在CBW网络上查看设置系统消息日志(Syslogs)，以在CBW网络中设置和查看日志记录。

配置单个AP的系统日志

第 1 步

登录您的主AP。

步骤 2

导航到监控>网络摘要>接入点。

步骤 3

您将能够查看当前在部署中运行的AP和ME的列表。点击要配置的特定AP/ME。在本例中，CBW140-1处于选中状态。

步骤 4

向下滚动并点击Syslog选项卡。

步骤 5

配置Syslog服务器IP地址、日志级别以及是否启用日志记录。单击 Apply。

系统日志服务器只能按IP地址配置，而不能按完全限定域名(FQDN)的主机名配置。

结论

就这么简单！您已成功在CBW网络中配置单个AP的系统日志功能。

如果您想在CBW上查找更多文章，请点击以下任意标签！

常见问题解答             RADIUS             固件升级             RLAN             应用分析             客户端分析             主要AP工具             Umbrella             WLAN用户             日志记录             流量整形             流氓无赖             干扰源             配置管理             端口配置网状模式             欢迎使用CBW网状网络             使用邮件身份验证和RADIUS记账的访客网络             故障排除             使用带CBW的Draytek路由器