目标

本文将介绍在您的思科业务无线(CBW)网络上使用主要支持接入点(AP)作为网状扩展器的新选项。

适用设备 |软件版本

- 思科企业无线140AC(产品手册)| 10.6.1.0（下载最新）

- 思科企业无线145AC(产品手册)| 10.6.1.0（下载最新）

- 思科企业无线240AC(产品手册)| 10.6.1.0(下载最新版本)

简介

网络需求不断变化，CBW网状网络选项也随之变化，提高了灵活性。

使用固件版本10.4.1.0或更低版本，您的CBW 140AC、145AC和240AC AP只能用作主要支持AP、根AP。从固件更新10.6.1.0开始，并向前发展，有一个新选项可将接入点配置为网状扩展器。

如果要将主支持（根）AP配置为网状扩展器，请继续阅读！

先决条件

1. 仅允许主要支持的AP(CBW140AC、CBW145AC、CBW240AC)从主要支持的AP角色更改为网状扩展器角色。

2. 您的CBW部署需要处于网状模式。

将根AP更改为网状扩展器之前需要考虑的事项

- 用于回传的无线电频段也与连接到网状扩展器的无线客户端共享。

- 选择主AP时，不会考虑以AP角色作为网状扩展器运行的主要支持AP。

接入点行为：根角色与网状角色

主要支持的AP

根角色

主要支持的AP

网状网角色

主AP选举

参与主AP选举过程

不参与（与网状扩展器相同）

主AP配置同步（支持主AP故障切换）

将同步配置

将不同步配置

主AP重置

可以作为主AP启动

将等待主AP启动（与网状扩展器相同）

已使用映像/映像升级

ap1g5，映像升级或高效加入无变化

ap1g5，映像升级或高效加入无变化

在单个AP出厂重置时

角色：根

type：主要支持的AP

角色：根

type：主要支持的AP

设置为下一个首选主AP/将我设为主AP

适用

不能应用

端口功能：连接到PoE交换机的AP

主要支持AP（网状AP角色）：上行链路端口连接到单独的交换机，上行链路和下行链路端口可以正常转发流量。

下表显示了当WAN端口连接到以太网供电(PoE)交换机以为AP供电时，接入点上广域网(WAN)和局域网(LAN)端口的功能。各种AP上的WAN和LAN端口都将提供以太网桥接。以太网上行链路端口是接入点上的PoE端口。

AP型号

连接到独立交换机的上行链路端口

上行链路端口

下行链路端口

CBW140AC

以太网桥接

不适用

CBW240AC

以太网桥接

以太网桥接

CBW145AC

以太网桥接

以太网桥接

端口功能：连接到馈电器的AP

下表显示了当WAN端口连接到馈电器时接入点上的WAN和LAN端口的功能。如果AP连接到独立馈电器，或者换句话说，馈电器未连接到交换机，WAN端口将不提供任何功能。如果馈电器也连接到交换机，WAN端口将提供以太网桥接。请注意，如果注入器也连接到交换机，则必须将其连接到为不同VLAN配置的端口或连接到单独的交换机以避免网络环路。以太网上行链路端口是接入点上的PoE端口。

主要支持AP（网状AP角色）：CBW145AC/CBW240AC下行链路端口连接到馈电器的上行链路端口可以正常转发流量。

AP型号

连接到馈电器的上行链路端口

上行链路端口

功能

馈电器未连接到交换机

上行链路端口

功能

馈电器IS连接到交换机

下行链路端口

CBW140AC

不适用

以太网桥接

不适用

CBW240AC

不适用

以太网桥接

以太网桥接

CBW145AC

不适用

以太网桥接

以太网桥接

上行链路/下行链路端口

CBW140AC

仅上行链路端口。

CBW145AC

上行链路端口.

下行链路端口。

CBW240AC

1. 上行链路端口

2. 下行链路端口

将根AP的角色更改为网状扩展器

第 1 步

确保CBW网状网络上运行最新版本的固件。点击以上链接下载AP的最新固件。单击是否要执行固件更新的分步说明。

步骤 2

登录CBW主AP的Web UI。单击Web用户界面(UI)右上角的淡绿色箭头进入专家视图。

步骤 3

导航至Wireless Settings > Access Points。

步骤 4

在本例中，您将看到为网状网配置的CBW240 AP和CBW140 AP。两个AP都具有根角色。我们将CBW140AC从根交换机更改为网状交换机。

步骤 5

单击编辑图标。弹出窗口打开。单击AP Role下的下拉菜单，然后选择Mesh。单击 Apply。此时，AP将重新启动。这需要几分钟。只需友好提示，您需要固件版本10.6.1.0或更高版本，并且对于这些选项，您还需要处于专家模式而不是常规模式。

步骤 6

重新启动后：

1. AP加入主AP

2. 此更改将反映在AP表中，CBW140 AP类型标记为网状扩展器，而AP角色已更改为网状网。

3. AP仍连接到最初安装AP的本地LAN

4. 网状扩展器默认使用5Ghz频段进行网状回传，但也可以使用2.4Ghz。

将网状扩展器改回根AP

如果要撤消此过程：

1. 选择所需的“网状回程插槽”。

2. 将AP类型从网状扩展器更改为主要支持。它将被推送到AP并重新启动。

3. 重新启动后，AP加入主AP。

4. 新的类型更改将反映在接入点表中。

如果需要将AP改回AP模式，但主AP不可用，则需要通过重置按钮将接入点出厂重置。在出厂重置时，AP Role设置为Root ,Type设置为Primary Capable AP。

结论

现在，您知道如何将根AP更改为网状扩展器，并在必要时撤消该过程。