目标

本文将介绍有关单点设置和思科业务网状无线配置的一些详细信息。

简介

可靠的无线网络对于保持业务高效至关重要。客户也非常欣赏便利。作为企业所有者，您希望让每个人都满意，这一点很可靠。

传统上，大多数小型企业会使用单点设置来配置和控制无线网络。现在，思科提供硬件来创建具有相同管理功能的网状无线网络，但它是一个集成解决方案。有选择是太好了！我们希望这有助于您做出符合您需求的决定。

单点设置*

网状网络

思科无线硬件

思科

WAP125、WAP150、WAP361、WAP571、WAP571E和WAP581

思科企业无线

主要支持的AP:140AC、145AC和240AC

网状扩展器：141ACM、142ACM和143ACM

功能和速度

WAP125:802.11ac/n连接，速度高达867 Mbps

WAP150和WAP361:802.11ac连接，速度高达1.2 Gbps

WAP571和WAP571E:802.11ac连接，速度高达1.9Gbps

WAP581:802.11ac Wave 2连接，速度高达2.8 Gbps。

思科业务接入点提供具有802.11ac Wave 2 MU-MIMO功能的同步双无线电和双频段。

140AC和145AC:速度高达867 Mbps

240AC:速度高达1733 Mbps，允许使用Google和Facebook进行访客网络身份验证

拓扑

单点设置是设置一个主AP的方法，它将网络中的其他AP添加到集群，然后让主AP将无线配置复制到集群中的其余AP。

在此配置中，WAP设备位于网络的同一子网中。其中一个WAP控制集群。信道规划、减少无线电干扰、增加带宽和覆盖以实现最佳网络性能都在集群内进行管理。所有WAP都有线。

至少需要将一个主AP连接到网络。无线节点（由网状扩展器组成）以无线方式相互连接。

您还可以设置一个有线主AP，以在主AP发生故障或与网络其余部分断开连接时接管。

网状扩展器易于移动。

可轻松添加新的AP和网状扩展器。

Hardware

您需要使用相同型号的WAP才能加入集群。

您至少需要一个有线主AP（140AC、145AC或240AC），但是您可以使用包括网状扩展器（141ACM、142ACM或143ACM）在内的任何其他型号组合

空间注意事项

需要避免接入点的交叉覆盖以避免不必要的干扰。

不是问题。建议重叠约20%。为设备提供多个节点的优势。允许设备在移动或AP应发生故障时拥有多个接入点。

访问和安装

由于一切都是硬连接的，因此您可能需要聘请专业人员来安装。

设置简单。主AP和所有从属AP都可通过移动应用进行设置和维护。

行为

所有WAP都像一个WAP，因此所有WAP都被视为完全托管。

将集群无线网络配置和管理为单个实体，无需单独配置和重新配置网络中每个接入点的设置。多个WAP可以集群到一个无线网络中，具体取决于WAP的确切型号。

网络上安装的每个附加WAP都会增强信号弱或无信号区域的无线信号。WAP充当WLAN无线信号的发送器和接收器，提供更大的无线范围以及支持网络上更多客户端的能力。

网状Wi-Fi网络不会创建单独的网络，因此无论您身在何处/办公室，整个无线网络都可以连接。

网状网络可靠且提供冗余。当一个节点不再运行时，其余节点仍然可以直接或通过一个或多个中间节点相互通信。

有一个主AP。其他AP被视为从属AP。

网状基础设施通过将距离分割为一系列短跳来传输远距离的数据。中间节点可以在无线信号较弱或很少的区域增强信号。

网状扩展器根据其对网络的了解，通过做出转发决策，协同地从点A向点B传递数据。

网状网络根据设计在其节点之间创建多条路由。这意味着，如果一个网络节点发生故障，通过网络传输的数据将具有它可以使用的另一条路径。

相关条目

有关详细信息，请参阅以下文章：

- 通过单点设置在无线接入点(WAP)上配置集群

- 在无线接入点上配置单点设置

- 在WAP581上配置单点设置

- WAP581上单点设置的提示

- Cisco WAP网络故障排除

有关详细信息，请参阅以下文章：

- 欢迎使用思科企业无线网状网络

- 思科企业无线网络常见问题(FAQ)

- 思科企业无线网状网络的最佳实践

- 思科业务无线：移动应用与Web UI功能

- 思科企业无线网状网络故障排除

*单点设置要求所有受控WAP的型号必须相同。

结论

在本文中，您将看到传统无线设置与新的Cisco Business Mesh无线选项之间的一些基本比较的概述。尽情享受您选择的一切！