目标

本文的目的是展示在使用思科业务无线(CBW)AP时备份和恢复主接入点(AP)配置的必要步骤。

适用设备 |软件版本

- 140AC(产品手册)| 10.3.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册)| 10.3.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册)| 10.3.1.0(下载最新版本)

简介

CBW在版本10.3.1.0及更高版本上提供新功能，允许您在Web用户界面(UI)上导出和导入主AP配置。

此配置文件包含有关主AP的所有信息，包括无线电、网状网和位置设置。配置文件以XML格式创建。

当您必须执行出厂重置时，这非常有用。如果您有配置文件，则可以上传它，而不必从头重新配置主AP。配置文件可能有用的另一个实例是，如果您希望在新的主AP上设置相同的配置。

如果您没有适用于AP的最新版本软件，则需要在开始之前执行此操作。如果没有更新，则无法执行这些步骤。如果需要帮助，请查看思科企业无线接入点的更新软件。

如果您不熟悉本文档中的术语，请单击“思科业务：新术语表。

登录主AP

第 1 步

使用网络中的计算机，在搜索栏中输入https://[主AP的IP地址]，登录主AP的Web UI。请务必将https://用作前缀，否则您将无权访问。在本例中，使用了https://192.168.1.124，但您的会有所不同。如果访问有问题，可以尝试其他Web浏览器。

步骤 2（可选）

如果您没有安全证书，您可能会看到弹出窗口并显示警告。根据您的Web浏览器，此警告可能不同。单击以前进并继续。

可能会出现第二个弹出窗口，单击以继续。

步骤 3

单击 Login。

步骤 4

请输入您的用户名和密码。Click OK.

下载配置文件

第 1 步

单击Advanced > Primary AP Tools。

步骤 2

单击“Configuration Management(配置管理)”选项卡。单击“Direction”下拉菜单以选择“Download”。将传输模式保留为HTTP。单击 Apply。

步骤 3

您将看到一个弹出窗口，要求您确认要下载文件。单击 Yes。

步骤 4

弹出窗口显示一些选项。在本例中，我们选择了使用记事本打开（默认）。 Click OK.如果在保存前不想查看，可以选择保存文件并转到本文的上传配置部分。

步骤 5

这是配置文件的一个部分的示例。

步骤 6

单击File，然后从下拉菜单中选择Save As...。

步骤 7

输入配置文件的名称。Click Save.记录要上传的文件的位置。

上传配置文件

第 1 步

单击Advanced > Primary AP Tools。

步骤 2

单击“Configuration Management(配置管理)”选项卡。单击“方向”下拉菜单以选择“上载”。将传输模式保留为HTTP。单击 Apply。

步骤 3

您将看到一个弹出窗口，要求您确认要下载文件。单击 Yes。

步骤 4

导航至您在第一部分下载的配置文件。单击 Open（打开）。

步骤 5

您将收到一个弹出窗口，要求确认，并警告导入配置文件将覆盖现有设置并重新启动主AP。单击 Yes。

步骤 6

您将在Web UI顶部收到更新，从下面显示的更新开始。

一旦您看到系统正在重置，配置已上传，AP正在重新启动。耐心点，这最多需要十分钟。

步骤 7

重新启动完成后，系统将要求您重新登录主AP。输入您的凭证并单击确定。

步骤 8

单击“保存”图标。

步骤 9

Click OK.

步骤 10

单击是在重新启动前保存配置。这最多需要10分钟。

结论

您现在具备下载和上传配置文件的技能。我们建议您定期备份配置文件，作为最佳实践。

有关思科业务无线主题的更多文章，请点击以下任一项：

思科业务新员工：设备和基本网络术语表 网状网简介 网状常见问题 思科业务无线型号解码器 重新启动提示 重置为出厂默认设置 零日：通过应用/网络配置 移动应用与Web UI 思科企业无线网状网络的最佳实践 允许列表 更新软件 熟悉CBW应用 故障排除 时间设置 排除红色LED故障 网桥组名称