目标

本文解释如何解决某些DrayTek路由器和Cisco Business Wireless接入点之间的默认配置冲突。

适用设备 | 软件版本

- 140AC(产品手册)| 10.0.1.0(下载最新版本)

- 145AC(产品手册)| 10.0.1.0(下载最新版本)

- 240AC(产品手册)| 10.0.1.0(下载最新版)

DrayTek路由器配置

某些DrayTek路由器（包括Vigor2862）的设置可能采用阻止CBW主接入点(AP)与路由器通信的默认配置。这会导致CBW功能出现问题，例如获取IP地址。

问题是主AP使用VRRP（虚拟路由器冗余协议）MAC地址00:00:5e:00:01:01,DrayTek路由器默认不接受该地址。此默认设置可能阻止将VRRP MAC地址输入到其ARP表中。

有关解决此配置的详细信息，请参阅以下DrayTek文档：在ARP表中显示VRRP MAC。在此解决方法中，您在路由器设置中禁用“拒绝VRRP MAC进入ARP表”并保存配置更改。

结论

这应该解决了您的兼容性冲突。如果您对路由器配置有任何疑问，请咨询您的供应商。