目标

本文档旨在向您展示如何在思科业务无线(CBW)接入点(AP)上配置简单网络管理协议(SNMP)设置。

适用设备 |软件版本

- 140AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.0.1.0(下载最新版本)

简介

CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准，以实现更高的性能、更高的接入和更高密度网络。它们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接，提供强大的移动最终用户体验。

SNMP是一种常用的网络管理协议，用于从网络中的所有设备收集信息以及配置和管理这些设备。您可以使用主AP Web界面配置SNMP v2c和SNMP v3访问模式。SNMPv2c是SNMPv2的基于社区字符串的管理框架。社区字符串是以明文传输的密码类型。SNMP v3功能通过对网络上的数据包进行身份验证和加密，提供对设备的安全访问。

您可以为主AP配置以下SNMP访问模式：

- 仅SNMP v2c

- 仅SNMP v3

- SNMP v2c和SNMP v3

- SNMP v2c和SNMP v3都不

配置SNMP

第 1 步

选择Advanced > SNMP。

步骤 2

启用SNMP服务选项，以使用MIB浏览器查询配置。

步骤 3

在SNMP设置窗口中，选中SNMP访问旁的相应复选框以启用所需的SNMP模式。

默认模式为v2c（或者默认情况下，同时选择或未选择任何SNMP访问模式）。

所选SNMP访问模式已启用。

步骤 4

在只读社区字段中，输入所需的社区名称。默认名称为public。

步骤 5

在“读写社区”字段中，输入所需的社区名称。默认名称为private。

步骤 6

单击 Apply。

步骤 7

要配置SNMP陷阱接收器，请单击“添加新SNMP陷阱接收器”。此工具接收、记录并显示从网络设备发送的SNMP陷阱。默认设置为已禁用。

步骤 8

在“添加SNMP陷阱接收器”窗口中，配置以下内容：

- 接收方名称

- 要连接的服务器的IP地址

- 状态

- 启用SNMPv3的选项

单击 Apply。

添加SNMPv3用户

第 1 步

选择Advanced > SNMP。

步骤 2

在SNMP Setup（SNMP设置）窗口的SNMPv3 Users(SNMPv3用户)部分下，单击Add New SNMPv3 User（添加新SNMPv3用户）按钮。

步骤 3

在“添加SNMP v3用户”窗口中，输入以下详细信息：

- 用户名 — 输入新SNMPv3用户所需的用户名。

- 访问模式 — 从下拉列表中选择所需模式之一：只读或读/写。默认为只读。

- 身份验证协议 — 从身份验证协议下拉列表中，选择以下选项之一：HMAC-MD5、HMAC-SHA或None。默认身份验证协议是HMAC-SHA。

- 身份验证密码 — 输入所需的身份验证密码。使用最小密码长度12-31个字符。

- 确认身份验证密码 — 确认上面指定的身份验证密码。您可以选中Show Password复选框以显示Authentication Password和Confirm Authentication Password字段中的条目并验证字符是否匹配。

- 隐私协议 — 从下拉列表中，选择以下选项之一：CBC-DES、CFB-AES-128或无。默认隐私协议是CFB-AES-128。

- 隐私密码 — 输入所需的隐私密码。使用最小密码长度12-31个字符。

- 确认隐私密码 — 确认上面指定的隐私密码。您可以选中Show Password复选框以显示“隐私密码”和“确认隐私密码”字段中的条目，并验证字符是否匹配。

步骤 4

单击Apply以创建新的SNMPv3用户。

新添加的SNMPv3 User显示在SNMP Setup(SNMP设置)窗口的SNMP V3 Users（SNMP V3用户）表中。

最多可以添加7个SNMPv3用户。

删除SNMPv3用户

第 1 步

选择Advanced > SNMP。

步骤 2

在SNMP Setup中，单击X图标，该图标包含要删除的SNMPv3用户。

步骤 3

系统将显示一个弹出窗口以确认操作。Click OK.

SNMPv3 Users表将刷新，并从表中删除已删除的条目。

结论

你们准备好了！您现在已在CBW AP中成功配置SNMP。要了解更多信息，请阅读以下文章，轻松管理您的网络。

常见问题 固件升级 RLAN 应用分析 客户端分析 主AP工具 Umbrella WLAN用户 日志记录 流量整形 罗格 干扰源 配置管理 端口配置网状模式