目标

本文档的目标是向您展示如何在思科企业无线(CBW)接入点(AP)中使用邮件身份验证和RADIUS记账来配置访客网络。

适用设备 | 软件版本

- 140AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新版本）

- 145AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新版本）

- 240AC(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新版本）

简介

CBW AP支持最新的802.11ac Wave 2标准，以实现更高的性能、更出色的访问能力和更高的网络密度。它们通过高度安全可靠的无线连接提供行业领先的性能，提供强大的移动最终用户体验。

远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)是设备连接和使用网络服务的身份验证机制。用于集中身份验证、授权和记帐。

通常，RADIUS服务器通过输入的包含用户名和密码的登录凭证验证用户的身份，从而控制对网络的访问。使用邮件地址身份验证配置访客网络时，使用的邮件ID将发送到RADIUS记账服务器并存储以备将来使用，例如发送营销信息。

目录

- 在CBW AP上配置RADIUS

- 访客网络配置

- 监控

- 使用Radius记帐服务器进行跟踪

在CBW AP上配置RADIUS

有关配置RADIUS的步骤，请参阅在思科企业无线接入点中配置RADIUS一文。

访客网络配置

要将访客无线网络设置为使用邮件地址身份验证，请执行以下操作：

第 1 步

使用有效的用户名和密码登录您的CBW AP。

第 2 步

要配置访客网络，请导航到无线设置> WLANs。

第 3 步

单击Add new WLAN/RLAN。

第 4 步

在弹出窗口的General选项卡下，输入Profile Name。SSID字段将自动填充。滑动Enable选项，然后单击Apply。

步骤 5

导航到WLAN Security选项卡并启用Guest Network。从Access Type下拉菜单中，选择Email Address。单击 Apply。

监控

当用户输入其在访客网络中的邮件地址进行身份验证时，可以在AP的Web用户界面(UI)中查看客户端信息。

为此，请在AP的Web UI中导航到Monitoring > Guest Clients。

可以查看访客客户端的详细信息（包括邮件地址）。

只要访客用户已连接，您就可以查看访客邮件信息。用户断开连接后，信息在AP的访客客户端菜单下将不可用。

使用Radius记帐服务器进行跟踪

访客电子邮件地址将发送到服务器索引为1的RADIUS记帐服务器。因此，即使客户端从访客网络断开连接，也可以跟踪访客信息。这有助于跟踪和收集客户的邮件地址。

上面显示的Radius记账数据位于使用SQL数据库的Windows服务器上。

结论

就这么简单！现在，您已学习了在CBW AP上使用邮件身份验证和RADIUS记帐配置访客网络的步骤。有关更多高级配置，请参阅思科企业无线接入点管理指南。