CBW141ACM CBW142ACM和CBW143ACM

目标

本文的目的是让您更加熟悉思科企业无线(CBW)141ACM网状扩展器。CBW网状网扩展器与CBW网状网中的主接入点(AP)配合使用。如果您不熟悉所使用的术语，请查看思科业务：新术语表.

如果您想了解CBW网状网络的基本知识，请查看：

- Cisco Business：欢迎使用无线网状网络

适用设备 | 软件版本

- 141ACM(产品手册) | 10.0.1.0（下载最新版本）

简介

最新的CBW AP基于802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2)，带有内置天线。它们支持最新的802.11ac Wave 2标准，以实现更高的性能、更大的访问能力和更高的网络密度。

CBW网状网络必须包括一个正常工作的CBW主AP（140AC、145AC或240AC）和至少一个CBW网状扩展器。本文专门介绍在网状网络中使用的141ACM网状网扩展器。

其他可用于CBW网络的网状网扩展器包括142ACM和143ACM（链接文章）单击此链接可了解有关142ACM和143ACM网状网扩展器的详细信息。只要配置了主AP并且工作正常，您就可以使用CBW接入点的任意组合。

添加网状扩展器前的必备条件

- 有效的 Internet 连接

- 思科业务应用、QR码读取器或访问https://ciscobusiness.cisco

- 路由器（充当DHCP服务器）

- 启用网状网络的CBW主接入点(140AC/145AC/240AC)

常规CBW网状扩展器详细信息

以下规范适用于所有CBW网状扩展器：

多用户(MU)多输入多输出(MU-MIMO) — 允许同时向多个支持802.11ac Wave 2的客户端传输数据，以改善客户端体验。

管理网络 — 您可以使用移动应用或通过标准Web浏览器配置和管理网络。

身份验证和安全 — Wi-Fi保护访问2和3(WPA2)、802.1X、RADIUS身份验证、授权和记帐(AAA)、802.11r和802.11i

关联无线客户端的最大数量 — 每个Wi-Fi无线电200个，每个接入点总计有400个客户端

802.11ac - 2x2 MU-MIMO，支持双空间流，高达867 Mbps、20 MHz、40 MHz和80 MHz信道以及动态频率选择

支持的数据速率

- 802.11a:6、9、12、18、24、36、48和54 Mbps

- 802.11b/g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、5和4 Mbps

- 2.4 GHz上的802.11n数据速率：6.5至144 Mbps(MCS0-MCS15)

- 5 GHz的802.11ac数据速率：6.5至867 Mbps(MCS0-MCS9)

可用发射功率设置

- 2.4 GHz，最高20 dBm

- 5 GHz，最高20 dBm

集成天线

- 2.4 GHz，增益2 dBi

- 5 GHz，增益3 dBi

指示器 — 状态LED指示引导加载程序状态、关联状态、操作状态、引导加载程序警告和引导加载程序错误

环境状况

- 运行

◦温度：32°至104°F(0°至50°C)

◦湿度：10%至90%（非冷凝）

◦最大海拔：40°C时9843英尺（3000米）

- 非工作（存储和运输）

◦温度：-22°至158°F(-30°至70°C)

◦湿度：10%至90%（非冷凝）

◦最大海拔：25°C时15,000英尺（4500米）

system

- 512 MB DRAM、128 MB闪存

- 710 MHz四核处理器

环境考虑 — 为确保接入点的最佳射频覆盖，请将接入点放在尽可能靠近无线客户端的区域，这样做非常实用。

要避免出现或可能导致范围或性能降低的位置如下。

- 在多层住宅或办公室的地下室里。信号必须穿透许多墙壁。

- 接近大型障碍物，可以阻挡无线电信号。避免使用金属柜或冰箱等区域。

- 在地板上的金属桌面或其它密集或导电的物体下。

141ACM盒中的内容

- 思科Business 141AC网状扩展器

- 电源适配器

- 电源电缆

- 快速入门指南

- 技术支持联系人列表

- 指针卡中国RoHS

- 合规性信息（仅适用于欧盟SKU）

产品功能

1. 状态LED

2. 48V DC端口

3. 电源开/关按钮

4. PSE-LAN1端口

5. LAN2/LAN3/LAN4端口

6. USB端口（供将来使用）

7. 模式按钮

8. QR码

9. Kensington锁插槽（侧面）

141ACM的独特功能

141ACM网状扩展器可放在任何平面上（如桌面），并可与电源线一起将扩展器插入电源插座。它不附带任何安装支架。

此网状扩展器带有四个本地千兆以太网端口。这允许各种连接。

141ACM上的四个端口之一提供以太网供电(PoE)，可为某些Cisco MPP电话供电。这是唯一一个包含PoE端口的网状扩展器。

结论

现在，您对141ACM网状扩展器的规格有了更好的了解。想要了解更多信息？查看以下文章：

Mesh简介常见问题       Cisco Business Wireless Model Decoder Reboot Tips             重置为出厂默认第0天：通过App/Web             Mobile App vs Web UI配置Cisco Business Wireless Mesh Network             Allow Lists Update Software             熟悉CBW App             Troubleshooting             Time Settings             排除红色LED             网桥组名称故障