通过Web 通过应用

目标

本文档旨在向您展示如何在运行Windows 10的PC上使用设置向导配置思科业务无线(CBW)接入点(AP)的零日设置。

适用设备 |固件版本

- 140AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 141ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 142ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 143ACM（数据表） | 10.4.1.0（下载最新）

- 145AC(产品手册) | 10.4.1.0（下载最新）

- 240AC(产品手册) | 10.4.1.0(下载最新版本)

支持的浏览器

CBW AP通过Web用户界面进行管理。要使用此界面，您的浏览器必须是以下其中一项：

- Microsoft Internet Explorer 10或更高版本

- Apple Safari版本7或更高版本

- Mozilla Firefox版本33或更高版本

- Google Chrome版本38或更高版本

要求

- 零日设置需要DHCP服务器。

- 每个LAN只能部署一个CBW。如果需要多个部署，则需要隔离网络。

- 所有主要支持的AP必须位于同一VLAN中。

简介

如果您希望设置思科企业无线设备，您已到达正确的位置！零日配置将指导您设置新的开箱即用CBW AP。CBW AP基于802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2)，带内置天线。这些接入点支持最新的802.11ac Wave 2标准，以实现更高的性能、更好的接入和更高密度的网络。它们提供行业领先的性能和高度安全可靠的无线连接，提供强大的移动最终用户体验。

这些AP可用作传统独立设备或网状网络的一部分。您是否有兴趣了解有关网状网络的更多信息？请阅读“Wireless Mesh Networking(无线网状网络)”上的文章以了解详细信息。

如果您已准备好配置CBW AP，请设置！

设置向导

初学者帮助

此切换部分突出显示初学者的提示。

登录

登录主AP的Web用户界面(UI)。为此，请打开Web浏览器并输入https://ciscobusiness.cisco。在继续之前，您可能会收到警告。输入您的凭证。您也可以通过输入https://访问主AP （主AP）。

工具提示

如果您对用户界面中的字段有疑问，请检查以下工具提示：

查找“展开主菜单”图标时遇到问题？

导航至屏幕左侧的菜单，如果未看到菜单按钮，请单击此图标打开侧栏菜单。

常见问题

如果您仍有未回答的问题，您可以查看我们的常见问题文档。 常见问题

第 1 步

要开始，请启动接入点。检查指示灯的状态。接入点启动大约需要8到10分钟。LED会以多种模式闪烁绿色，快速交替通过绿色、红色和琥珀色，然后再次变为绿色。LED颜色强度和色相在单元之间可能有小的变化。当LED指示灯呈绿色闪烁时，请继续下一步。

主AP上的PoE以太网上行链路端口只能用于提供到LAN的上行链路，而不能连接到任何其他支持主AP或网状扩展器的设备。

如果您不熟悉所用术语，请查看思科业务：新术语表。

步骤 2

在您的PC上，点击Wi-Fi图标，然后选择CiscoBusiness-Setup无线网络。单击 Connect。

如果您的接入点不是新的，开箱即用，请确保将其重置为出厂默认设置，以便CiscoBusiness-Setup SSID显示在Wi-Fi选项中。

步骤 3

输入口令cisco123,然后单击Next。

步骤 4

您将看到以下屏幕。由于一次只能配置一台设备，请单击否。

只能将一台设备连接到CiscoBusiness-Setup SSID。如果另一台设备尝试连接，则无法连接。如果无法连接到SSID并且已验证了密码，则可能是其他某台设备进行了连接。重新启动AP并重试。

步骤 5

连接后，Web浏览器应自动重定向到CBW AP设置向导。否则，请打开Web浏览器，例如Internet Explorer、Firefox、Chrome或Safari。在地址栏中，键入http://ciscobusiness.cisco并按Enter。单击Start在网页上。

如果您未看到网页，请再等几分钟或重新加载页面。完成初始设置后，您将使用https://ciscobusiness.cisco登录。如果您的Web浏览器自动填充http://，则需要手动键入https://以获得访问权。

步骤 6

通过输入以下内容创建管理员帐户：

- 管理员用户名（最多24个字符）

- Admin 密码

- 确认 Admin 密码

您可以通过选中“显示密码”旁的复选框来选择显示密码。单击开始。

请勿在用户名或密码字段中使用“cisco”或其变体。如果您这样做，您将收到错误消息，如下所示。

步骤 7

通过输入以下命令设置主AP:

- 主AP名称

- 国家/地区

- 日期和时间

- 时区

- （可选）网格

单击 Next。

仅当您计划创建网状网络时，才应启用网状网。默认情况下，它处于禁用状态。

步骤 8

通过输入以下命令创建您的无线网络：

- 网络名称

- 选择安全

- 密码

- 确认密码

- （可选）选中“显示口令”复选框。

单击 Next。

Wi-Fi保护访问(WPA)第2版(WPA2)是Wi-Fi安全的当前标准。

步骤 9

确认设置并单击“Apply”。

步骤 10

单击OK以应用设置。

保存配置并重新启动系统时，您将看到以下屏幕。这可能需要5到6分钟。

在重新启动期间，接入点中的LED将经过多种颜色模式。当LED呈绿色闪烁时，请继续下一步。如果LED未通过红色闪烁模式，则表明您的网络中没有DHCP服务器。确保在初始安装过程中存在DHCP服务器，以为CBW设备提供IP地址。确保AP连接到交换机或具有DHCP服务器的路由器。

步骤 11

转到PC上的无线选项，选择您配置的网络。单击 Connect。

在本例中，网络为CBWWlan。重新启动后，CiscoBusiness-Setup SSID将消失。

步骤 12

打开Web浏览器并键入https:://[CBW AP的IP地址]。或者，您可以在地址栏中键入https://ciscobusiness.cisco并按Enter键。确保在此步骤中键入https，而不是http。

如果在初始设置后使用有线连接，请确保使用https:://[CBW AP的IP地址]，而不是https://ciscobusiness.cisco。后者只能在无线环境中工作。

步骤 13

单击 Login。

步骤 14

使用已配置的凭证登录。Click OK.

步骤 15

您将能够访问AP的Web配置页面。

如果您有任何问题，请查看以下提示：

- 确保选择了正确的服务集标识符(SSID)。这是您为无线网络创建的名称。

- 断开移动应用或笔记本电脑的任何VPN连接。您甚至可能连接到移动服务提供商使用的VPN，而您甚至可能不知道该VPN。例如，Android(Pixel 3)手机（Google Fi作为服务提供商）有一个内置VPN，可自动连接，无需通知。要查找主AP，需要禁用此功能。

- 使用https://<主AP的IP地址>登录主AP。

- 完成初始设置后，无论您是登录到ciscobusiness.cisco，还是在Web浏览器中输入IP地址，请确保https://正在使用。根据您的设置，您的计算机可能已自动填充http://，因为这是您首次登录时使用的。

- 要帮助解决在使用AP时访问Web UI或浏览器问题相关的问题，请在Web浏览器（本例中为Firefox）中单击“打开”菜单，转到“帮助”>“故障排除信息”，然后单击“刷新Firefox”。

结论

给你！您现在已成功配置CBW AP的零日设置。享受为网络添加可靠且安全的设备所带来的优势！有关更高级的配置，请参阅《思科业务无线接入点管理指南》。

网状网简介             网状常见问题             思科业务无线型号解码器             重新启动提示             重置为出厂默认设置             零日：通过应用/Web配置             移动应用与Web UI             思科企业无线网状网络的最佳实践              允许列表              更新软件             熟悉CBW应用             故障排除             时间设置             排除红色LED故障             网桥组名称