目标

本文档旨在向您展示如何在SPA 100系列的区域语音设置中配置其他参数。

适用设备

· SPA100系列适配器

软件版本

· 1.3.1(003)

在区域语音中配置其他参数

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择Voice > Regional。“区域”页面打开：

步骤2.向下滚动到“其他”部分。

步骤3.在FXS端口阻抗下拉列表中设置FXS端口的电阻抗。外部交换站(FXS)接口直接连接到电话或传真机，并提供振铃、电压和拨号音。选项包括：

•600

•900

· 600+2.16uF

· 900+2.16uF

· 270+750||150nF

· 220+850||120nF

· 220+820||115nF

· 200+600||100nF

步骤4.在FXS Port Input Gain（FXS端口输入增益）字段中以dB输入输入增益，该增益最多可以写入三个小数位。输入值控制麦克风的灵敏度。范围为6.000到–12.000。默认设置为–3。

步骤5.在FXS Port Output Gain字段中以dB输入Output gain（输出增益），它最多可以写入三个小数位。当激活时，输出值控制扬声器的灵敏度。范围为6.000到–12.000。默认设置为–3。

第六步：  在DTMF Playback Level（DTMF播放级别）字段中，以dBm输入本地DTMF播放级别，最多可以写入一个小数位。默认设置为–16.0。DTMF（双音多频）是按电话键时电话产生的信号，每个按键都生成两个特定频率的音

步骤7.在DTMF Playback Length字段中输入本地DTMF播放持续时间（毫秒）。

步骤8.在DTMF Twist字段中，在dBmin中输入DTMF播放扭转级别。

步骤9.从“检测DTMF JIA DTMF JIA”下拉列表中选择“是”启用DTMF JIA。

步骤10.选择是以启用OOB DTMF DTMF JU DTMF JU从“回放JU JU”下拉列表中的本地回放。

步骤11.从“呼叫方ID方法”下拉列表中，选择要应用于呼叫的呼叫方ID方法。可以使用以下选项：

·贝尔科尔（N.Amer，中国） — CID、CIDCW和VMWI。在第一环后发送的FSK（与第一环后发送的ETSI FSK相同）（无极性反转或DTAS）。

· DTMF（芬兰、瑞典） — 仅限CID。在极性反转（且无DTAS）后和第一次振铃前发送的DTMF。

· DTMF（丹麦） — 仅CID。在第一个环之前发送的DTMF，无极性反转和无DTAS。

· ETSI DTMF — 仅CID。在DTAS（且无极性反转）之后和第一环之前发送的DTMF。

· ETSI DTMF With PR — 仅CID。在极性反转和DTAS之后以及第一环之前发送的DTMF。

·环后ETSI DTMF — 仅CID。在第一个环后发送的DTMF（无极性反转或DTAS）。

· ETSI FSK — CID、CIDCW和VMWI。FSK在DTAS（但无极性反转）之后和第一环之前发送。在CIDCW的DTAS之后等待CPE的ACK。

· ETSI FSK与PR（英国） — CID、CIDCW和VMWI。FSK在极性反转和DTAS之后以及第一环之前发送。在CIDCW的DTAS之后等待CPE的ACK。仅当设备处于挂机状态时才应用极性反转。

·带PR的DTMF（丹麦） — 仅CID。在极性反转（且无DTAS）后和第一次振铃前发送的DTMF。

注意：默认值为Bellcore（N.Amer，中国）。

步骤12.从FXS端口功率限制下拉列表中，为字段选择一个值。选项为1到8。默认值为3。

步骤13.从Caller ID FSK下拉列表中选择要应用于呼叫的主叫方ID FSK标准。默认值为bell 202。

步骤14.从“功能调用方法”下拉列表中选择要用于功能调用的方法。选项为Default或Sweden default。默认值为Default。

步骤15.单击“提交”保存设置更改。