目标

用户信息用于了解用户在线路两端的身份。通过使用此功能，两个用户之间的通信变得更容易。本文介绍如何在SPA100系列模拟电话适配器上配置用户信息。

适用设备

· SPA112

· SPA122

软件版本

· 1.3.2(014)

用户信息设置

步骤1.登录“电话适配器配置实用程序”，然后选择“语音”>“线路1”或“线路2”。“线路1”页打开：

注意：线路1上的用户信息配置适用于线路2。

步骤2.在Display Name字段中输入呼叫方ID的名称。

步骤3.在User ID字段中输入用户ID。

步骤4.在Password字段中输入密码。

步骤5.（可选）在Use Auth ID下拉列表中选择Yes，输入SIP身份验证的身份验证ID和密码。否则，选择No 以使用用户ID和密码。

注意：如果选择“否”，请跳至步骤7。

步骤6.在Auth ID字段中输入SIP身份验证的身份验证ID。

步骤7.在Resident Online Number字段中输入有效的Skype Online Number，这样对Skype号码的呼叫将振铃您的电话。

步骤8.如果已完成所需的建议设置，请单击“提交”，或单击“刷新”以查看新的所需信息。