目标

Internet设置有助于配置Internet连接以及设备如何连接到Internet。通过配置Internet设置，ISP还可以提供和监控Internet活动，以帮助确保有效连接。SPA100系列连接到Internet有三种类型：DHCP、静态IP和PPPoE。默认情况下，SPA100系列通过DHCP连接。

本文档旨在向您展示如何在SPA100系列电话适配器上配置Internet设置。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

Internet设置配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Basic Setup > Internet Settings。“Internet设置”页面打开：

DHCP（自动配置）设置

步骤1.从Connection Type下拉列表中，如果ISP提供动态IP地址，请选择Automatic Configuration - DHCP。

步骤2.在Maximum Transmission Unit(MTU)字段中，输入网络传输可能的最大协议数据单位（以字节为单位）。可能的值为：

·自动 — 选择此选项可让模拟电话适配器(ATA)选择适当的值。

·手动 — 选择此选项以输入值。范围从 576 到 1500 个字节。

步骤3.（可选）在主机名字段中输入ATA的名称。默认值为设备的型号。

步骤4.（可选）在Domain Name字段中输入ISP指定的域名。否则，将字段留空。

步骤5.（可选）在DNS服务器顺序字段中，选择设备检查Internet连接的顺序。可能的值为：

·手动 — 设备检查适当的手动Internet配置。

· DHCP — 手动 — 设备首先检查DHCP连接，如果存在连接问题，它会检查用户的手动互联网配置。

·手动 — DHCP — 设备首先检查用户的手动Internet配置，如果出现连接问题，稍后检查DHCP连接。

步骤6.（可选）在Primary DNS（主DNS）字段中输入DHCP客户端使用的主DNS。

步骤7.（可选）在Secondary DNS（辅助DNS）字段中输入DHCP客户端使用的辅助DNS。

步骤8.单击“提交”保存设置。

静态 IP 设置

步骤1.从Connection Type下拉列表中，如果ISP提供静态IP地址，请选择Static IP。

步骤2.在Internet IP Address字段中，输入ISP分配给您帐户的IP地址。

步骤3.在Subnet Mask字段中，输入ISP分配给您帐户的子网掩码。

步骤4.在Default Gateway字段中，输入ISP提供的网关IP地址。

步骤5.在最大传输单位(MTU)字段中，输入网络传输可能的最大协议数据单位（以字节为单位）。可能的值为：

·自动 — 选择此选项可让模拟电话适配器(ATA)选择适当的值。

·手动 — 选择此选项以输入值。范围从 576 到 1500 个字节。

步骤6.（可选）在主机名字段中输入ATA的名称。默认值为设备的型号。

步骤7.（可选）在Domain Name字段中输入ISP指定的域名。否则，将字段留空。

步骤8.（可选）在DNS Server Order字段中，选择设备检查Internet连接的顺序。可能的值为：

·手动 — 设备检查适当的手动Internet配置。

· DHCP — 手动 — 设备首先检查DHCP连接，如果存在连接问题，它会检查用户的手动互联网配置。

·手动 — DHCP — 设备首先检查用户的手动Internet配置，如果出现连接问题，稍后检查DHCP连接。

步骤9.（可选）在Primary DNS字段中输入DHCP客户端使用的主DNS。

步骤10.（可选）在Secondary DNS字段中输入DHCP客户端使用的辅助DNS。

步骤11.单击“提交”保存设置。

PPPoE（DSL服务）设置

步骤1.从Connection Type下拉列表中，如果ISP基于DSL，并且使用以太网点对点协议(PPPoE)进行连接，则选择PPPoE。

步骤2.在Username字段中，输入用于通过PPPoE连接登录ISP网络的用户名。

步骤3.在Password字段中，输入用于通过PPPoE连接登录ISP网络的密码。

步骤4.在Service Name字段中，输入ISP提供的服务的名称。

第5步。（可选）单击“按需连接”单选按钮。在Connect On Demand字段中，输入Internet连接断开之后的最长空闲时间（非活动时间）。最大空闲时间范围为1到9999分钟。默认值为5分钟。否则，如果希望ATA无限期地连接到Internet，请单击Keep Alive单选按钮。

步骤6.在最大传输单位(MTU)字段中，输入网络传输可能的最大协议数据单位（以字节为单位）。可能的值为：

·自动 — 选择此选项可让模拟电话适配器(ATA)选择适当的值。

·手动 — 选择此选项以输入值。范围从 576 到 1500 个字节。

步骤7.（可选）在主机名字段中输入ATA的名称。默认值为设备的型号。

步骤8.（可选）在Domain Name字段中输入ISP指定的域名。否则，将字段留空。

步骤9.（可选）在DNS服务器顺序字段中，选择设备检查Internet连接的顺序。可能的值为：

·手动 — 设备检查适当的手动Internet配置。

· DHCP — 手动 — 设备首先检查DHCP连接，如果存在连接问题，它会检查用户的手动互联网配置。

·手动 — DHCP — 设备首先检查用户的手动Internet配置，如果出现连接问题，稍后检查DHCP连接。

第10步。（可选）在Primary DNS字段中输入DHCP客户端使用的主DNS。

步骤11.（可选）在Secondary DNS字段中输入DHCP客户端使用的辅助DNS。

步骤12.单击“提交”保存设置。