目标

呼叫功能设置非常有用，允许您为呼叫配置不同的功能，例如转接、会议和紧急号码。此功能允许您对呼叫有更大的控制，并增强呼叫的性能。

本文档旨在向您展示如何在SPA100系列设备上配置呼叫功能设置。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

· 1.3.1(003)

呼叫功能设置

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，选择Voice > Line。“行”页打开：

步骤2.向下滚动到“呼叫功能设置”区域。

步骤3.从“盲接入 — 转移启用”下拉列表中，选择要分配给盲人的状态，并从中转移。此功能允许ATA通过结束当前呼叫和转接呼叫来执行有人值守的转接，禁用后，ATA在保持两个连接的同时转接呼叫。

步骤4.从Xfer When Hangup Conf下拉列表中，选择当转接呼叫处于会议模式时要分配给转接呼叫的状态。  启用此功能后，会在会议呼叫完成时进行ATA转接。

步骤5.从Conference Bridge Ports下拉列表中选择会议呼叫的最大参与者数。

步骤6.在Emergency Number字段中输入以逗号分隔的紧急号码模式，以在呼叫进行时禁用挂接闪存。紧急呼叫结束后，挂机闪存功能将恢复正常。

步骤7.在“MOH服务器”字段中输入自动应答流音频服务器的“用户ID”或“URL”字段。

步骤8.在Conference Bridge URL中输入服务器名称以支持外部会议。

步骤9.从“启用IP拨号”下拉列表中选择要分配给IP拨号的状态。格式为[userid@]a.b.c.d[:port]。

注意：“userid”必须使用数字值，“@”符号由*键表示，a、b、c和d都是0到255之间的值。如果未提供端口号，则默认端口为5060。

步骤10.在Mailbox ID字段中输入邮箱的ID号。

步骤11.单击“提交”保存更改。