目标

简单网络管理协议(SNMP)是一种工具，用于监控和调整网络中的设备以及维护配置。它的统计信息收集、性能和安全性使您能够快速解决网络问题。SNMP托管网络由受管设备、代理和网络管理器组成。受管设备是支持SNMP功能的设备。代理是受管设备上的SNMP软件。网络管理器是从SNMP代理接收数据的实体。必须安装SNMP v3管理器程序才能查看SNMP通知。在设备上，用户可以调整陷阱配置设置。陷阱是当网络中发生错误时发送到特定IP地址的错误消息。

本文档的目的是向您展示如何在SPA100系列模拟电话适配器(ATA)上配置SNMP设置。

适用设备

· SPA100系列模拟电话适配器

软件版本

•v1.1.0

SNMP配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Management > SNMP。SNMP页面打开：

步骤2.在SNMP字段右侧，单击Enabled 单选按钮以启用SNMP，或单击Disabled 单选按钮以禁用设备上的SNMP。

步骤3.在受信任IP字段中，单击Any以允许通过SNMP从任何IP地址访问ATA，或单击Address以允许一系列IP地址通过SNMP访问ATA。

步骤4.在Get Community字段中，输入在SNMP社区中用作GET命令密码的短语。

步骤5.在“设置社区”字段中，输入一个短语，该短语用作SNMP社区中SET命令的口令。

步骤6. SNMPV3是SNMP的更安全实施。它允许使用更高级的身份验证和加密机制，以确保只有授权设备能够通过SNMP向网络设备读写。单击Enabled单选按钮以使用SNMPv3，或单击Disabled单选按钮以禁用它。

步骤7.在R/W User字段中，输入SNMPv3身份验证的用户名。

步骤8.从Auth-Protocol下拉列表中，为SNMPv3选择身份验证协议。可用选项定义如下：

· MD5 — 消息摘要5(MD5)是一种算法，它采用输入并生成输入的128位消息摘要。

· SHA — 安全散列算法(SHA)是一种算法，它采用输入并生成输入的160位消息摘要。

注意：HMAC-SHA被认为比HMAC-MD5更安全，建议使用。

步骤9.在Auth-Password字段中，输入用于身份验证的密码。

步骤10.从PrivProtocol下拉列表中，选择隐私身份验证协议。建议用户必须具有隐私功能，以保护数据。可用选项定义如下：

·无 — 不使用隐私算法。邮件的数据将以未加密的方式发送。

· CBC-DES — 此选项使用DES加密加密消息的数据。

步骤11.在“隐私密码”字段中，输入隐私身份验证协议的密码。

步骤12.在IP Address字段中，输入将接收陷阱消息的IP地址。

步骤13.在Port字段中，输入将接收陷阱消息的端口号。默认端口为 162。

步骤14.从SNMP版本下拉列表中，选择用于查找陷阱消息的SNMP版本。可用选项如下：

· v1 — 使用SNMPv1陷阱。SNMPv1陷阱使用团体字符串对陷阱消息进行身份验证，不加密数据。

· v2 — 使用SNMPv2陷阱。SNMPv2陷阱使用团体字符串对陷阱消息进行身份验证，不加密数据。

· v3 — 使用SNMPv3陷阱。SNMPv3陷阱可以设置为使用用户名和密码对陷阱源进行身份验证，并可以加密陷阱的数据。要使用此选项，必须按照步骤6中所述启用和配置SNMPv3。

步骤15.单击“提交”以应用更改，或单击“取消”放弃更改。