目标

Voice System页面可用于配置常规语音系统设置。这包括启动延迟和日志记录。管理员可以通过此页面启用通过系统日志服务器的日志记录，以便可以将日志发送到已分配IP地址的特定系统日志服务器。本文介绍如何在SPA100系列电话适配器上配置语音服务的系统设置。

适用设备

· SPA100系列电话适配器

软件版本

•v1.1.0

配置语音系统设置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Voice > System。系统页面打开：

步骤2.向下滚动到页面的System Configuration区域。

注意：请勿在Restricted Access Domains字段中输入任何值，因为ATA当前未使用此功能。

步骤3.在IVR Admin Password字段中，输入用户的密码以通过连接的听筒管理使用内置IVR的ATA。

步骤4. Network Startup Delay是ATA在网络重新启动前等待的时间间隔。在网络启动延迟字段中，输入所需的启动延迟值。默认值为 3。

步骤5.向下滚动到页面的Miscellaneous Settings区域。

步骤6.生存时间(TTL)是指DNS服务器缓存DNS记录的功能。指定主机的DNS记录在找到该主机的相同IP地址后保留在DNS服务器缓存中的时间。从DNS Query TTL Ignore下拉列表中选择Yes（是）以忽略DNS Query TTL。否则，用户可以选择否。

步骤7.在系统日志服务器(Syslog Server)字段中输入系统日志服务器的IP地址，系统消息将发送到该字段。同时指定Syslog服务器和Debug服务器时，Syslog消息也会记录到Debug服务器。

步骤8.在Debug Server字段中输入调试服务器的IP地址，系统消息将发送到该字段。  它允许服务器记录调试信息。详细输出的级别取决于调试级别参数设置。

步骤9.从Debug Level下拉列表中选择调试级别。调试级别越高，将生成的调试信息就越多。可能的选项包括：

· 0 — 不生成调试信息。这是默认值。

· 1、2和3 — 仅生成与语音端口相关的消息。

· 3+路由器 — 为语音和路由器组件生成调试内容。

步骤10.单击“提交”保存设置。