目标

本文介绍如何查看SPA122上的DHCP服务器和客户端信息。

适用设备

· SPA122

SPA122上的DHCP服务器信息

步骤1.在SPA122配置实用程序中，选择Status > DHCP Server Information以查看有关DHCP服务器和客户端的信息。

DHCP池信息

·客户端名称 — DHCP客户端的主机名。

· IP地址 — 租给客户端的IP地址。

· MAC地址 — DHCP客户端的MAC地址。

·过期时间 — 当前DHCP租用中的剩余时间，以HH:MM:SS（时：分：秒）格式显示。当计时器倒计时时，页面会定期更新新值。

·接口 — 客户端连接所通过的接口。

DHCP服务器详细信息

· DHCP服务器 — DHCP服务器的状态。它将被启用或禁用。

· IP地址/掩码 — 以太网(LAN)接口的IP地址和子网掩码。

· DNS代理 — DNS代理服务的设置。它将被启用或禁用。

·最大DHCP用户数 — 可从DHCP服务器租用IP地址的客户端的最大数量。

· IP地址范围 — DHCP服务器可动态分配的IP地址范围。

·客户端租用时间 — 客户端可以租用动态分配的IP地址的最长时间（以分钟为单位）。

·静态DNS - DHCP客户端最多使用三台DNS服务器的IP地址。

·无线RX数据包 — 通过无线网络接收的数据包数。