目标

管理员可以通过端口设置功能配置已启用的流量控制和双工速度。如果计算机或其他设备发送数据的速度太快，终端站无法接受数据，则可以使用启用的流量控制。此功能会将传输中断一段特定时间，使终端站能够赶上并接受数据。速度双工确定设备之间使用的通信信道。

本文档的目标是在SPA122上配置端口设置。

适用设备

· SPA122

软件版本

•v1.1.0

端口设置配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Advanced Settings > Port Setting。将打开“端口设置”页：

步骤2.单击Enabled单选按钮以启用设备上的流控制。

步骤3.从Speed Duplex下拉列表中选择所需的双工速度选项。

·自动协商 — 自动协商是一种可选功能，使设备能够通过链路自动交换有关速度和双工功能的信息。

· 10半 — 允许双向通信，但一次只能进行一次通信。它们不能同时通信。信息交换的速度是10 Mbps。

· 10 Full — 允许双向通信，并可同时通信。信息交换速度为10Mbps。10 Full比10的一半快。

· 100 Half — 允许双向通信，但一次只能进行一次通信。它们不能同时通信。信息交换速度为100Mbps。

· 100 Full — 允许双向通信，并可同时通信。信息交换速度为100Mbps。100满比100半快。

注意：默认选项为Auto-negotiate，这是建议的，并为流量选择适当的模式。对其他设置要谨慎。如果您选择的设置不适合网络设备，则可能会导致问题。

步骤4.单击“提交”。配置更改并更新设备。