目标

控制计时器值可用于调整执行某些操作之前的时间。这包括在SPA122和SPA112上配置回叫延迟值、挂接闪存时间间隔、位间长和位间短计时器。

本文档旨在说明如何在SPA112和SPA122的区域语音设置中配置控制计时器值。

适用设备

· SPA112

· SPA122

软件版本

· 1.3.2(014)

控制计时器值配置

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择Voice > Regional。“区域”页面打开：

在“控制计时器值（秒）”区域中，显示以下信息：

步骤2.为Hook Flash Timer Min字段输入值。这是摘机资格为摘机前的最短挂机时间。Hookflash也称为flash。它是电话上的按钮，用于执行呼叫等待或三向持续呼叫等功能。范围是0.1秒到0.4秒。

步骤3.为Hook Flash Timer Max字段输入值。这是摘机被限定为摘机前的最长挂机时间。范围是0.4秒到1.6秒。

步骤4.输入挂机延迟字段的值。这是模拟电话适配器断开当前入站呼叫之前所需的挂机时间。范围是0秒到255秒。

步骤5.为“重新排序延迟”字段输入值。这是在播放重新排序音之前远端挂断后的延迟。范围是0秒到255秒。

步骤6.为Call Back Expires字段输入值。这是回叫激活的到期时间。范围是0秒到65535秒。

步骤7.为Call Back Retry Intvl字段输入值。这是回叫重试间隔。范围是0秒到255秒。

步骤8.为“回叫延迟”字段输入值。这是在收到第一个会话发起协议(SIP)18x响应后，在声明远程终端振铃之前的延迟。

步骤9.为Visual Message Waiting Indication(VMWI)Refresh Intvl字段输入值。这是VMWI更新到CPE（客户端设备）之间的间隔。CPE是连接到电信设备的设备。CPE设备包括交换机、路由器和电话。VMWI刷新间隔是刷新VMWI的间隔。

步骤10.为Interdigit Long Timer字段输入值。这是拨号时输入数字之间的长超时。范围是0秒到64秒。

步骤11.为Interdigit Short Timer字段输入值。这是拨号时输入数字之间的短超时。范围是0秒到64秒。

步骤12.输入主叫方控制(CPC)延迟字段的值。这是当模拟电话适配器开始移除被叫方所连接设备的头端和环电压时，主叫方挂断后的延迟。范围是0秒到255秒。

步骤13.输入CPC持续时间字段的值。这是呼叫方挂断后删除提示到环电压的持续时间。默认值为0秒（禁用CPC）。

步骤14.单击“提交”按钮保存更改