目标

Web访问管理对管理员非常有用，因为它允许通过互联网远程访问配置实用程序。本文旨在指导您如何在SPA上配置Web访问管理。

注意：在配置此功能之前，强烈建议管理员更改设备中的默认密码以增强设备的安全性。要更改密码，请按照“Configure User Account Settings on SPA100 Series Phone Adapters(在SPA100系列电话适配器上配置用户帐户设置)”一文中提及的步骤操作。

适用设备

· SPA112

软件版本

· 1.3.2(XU)

Web访问管理设置

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择Administration > Management > Web Access Management。“Web访问管理”页打开：

步骤2.在Admin Access字段中单击Enabled单选按钮以启用对管理员的Web访问管理。这允许管理员远程访问接口并更改配置。

步骤3.单击HTTP单选按钮、HTTPS单选按钮或两个单选按钮，以允许管理员通过使用所需协议进入电话适配器配置实用程序。

· HTTP — 如果管理员只想要标准访问权限，请单击HTTP单选按钮。超文本传输协议(HTTP)用于访问信息，并通过服务器与主机建立的连接通过互联网分发信息

· HTTPS — 如果管理员需要增强的安全访问，请单击HTTPS单选按钮。超文本传输协议安全(HTTPS)也用于通过互联网访问和分发信息，但具有安全层的优势。

步骤4.在Remote Management Port字段中输入远程管理所需的端口号。这是将跟在远程管理地址后面的端口号。默认值为 80。

步骤5.单击“提交”保存设置。