目标

本文介绍SPA100系列设备的接口信息。接口信息页面将说明有关SPA100系列设备当前使用的连接类型（例如，是使用DHCP服务器还是手动分配IP地址）以及LAN（仅SPA122）和WAN连接的信息。管理员可以查看有关设备连接的信息，并可以使用这些信息帮助排除故障。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

接口信息

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status > Interface Information。“接口信息”页打开：

“接口信息”页显示以下字段：

•接口列表

— 接口 — 显示设备所连接的所有当前配置的LAN（仅SPA122）和WAN接口的列表。

— 连接类型 — 显示接口正在使用的协议。

- IP Address — 显示接口的已配置IP地址。

— 子网掩码 — 显示接口的子网掩码。

- MAC地址 — 显示接口的MAC地址。

·端口列表

— 接口 — 显示设备所连接的所有当前配置的LAN（仅SPA122）和WAN接口的列表。

- TX(pkts) — 显示从此端口传输的数据包数。

- RX(pkts) — 显示此端口接收的数据包数。

— 状态 — 显示端口的状态，无论端口是连接到设备还是断开连接。

步骤2.（可选）单击“清除TX和RX”按钮，将TX和RX数据包的计数重置为0。