目标

“Internet状态”页显示有关设备端口活动的信息。管理员可以查看此页并决定设备是否使用ATA的当前活动设置运行，或者是否需要对可配置网络进行更改。管理员可以访问这些设置并根据需要修改它们。本文介绍SPA100系列的Internet状态页面。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

互联网状态

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Status> Internet Status。“Internet状态”(Internet Status)页面打开：

“Internet状态”页面显示以下字段：

·链路状态 — 显示INTERNET(WAN)接口的状态。显示端口已连接或已断开。

· IP Address — 显示INTERNET(WAN)接口的IP地址。

·网络掩码 — 显示INTERNET(WAN)接口的子网掩码。

·网关 — 显示默认网关的IP地址。

·主机名 — 显示ATA的主机名。

·域名 — 显示ATA的域名。

· MTU类型 — 显示设置MTU的方法：可以是自动或手动。

· MTU大小 — 显示允许网络传输的最大协议数据单位（以字节为单位）。

· DNS1-3 — 显示最多三台用于域名解析的DNS服务器的IP地址。