目标

端口转发在您的网络上设置公共服务，例如Web服务器、FTP服务器、电子邮件服务器或其他专用Internet应用。它允许通过Internet访问某些网络应用，这些应用在私有网络中远程连接。它使用外部端口和内部端口来转发数据。管理员可以使用此功能在专用LAN内运行公共HTTP服务器。本文的目的是说明如何在SPA122电话适配器上手动配置端口转发。

适用设备

· SPA122模拟电话适配器

软件版本

•v1.1.0

端口转发

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Application > Port Forwarding。将打开“端口转发”页。

步骤2.单击Add Entry ，为端口转发添加新条目。

注意：端口转发分为两种类型：单端口转发和端口范围转发。

单端口转发

步骤1.从Port Forwarding Type下拉列表中选择Single Port Forwarding。单端口转发将指定端口的流量转发到LAN中目标服务器上的相同或备用端口。

步骤2.从Application Name下拉列表中选择标准应用。标准应用包括FTP、Telnet、SMTP、DNS、TFTP、Finger、HTTP、POP3、NNTP和SNMP。

注意：从下拉列表中选择添加新名称以输入不在列表中的应用程序。然后，输入新应用的名称。如果管理员选择标准应用，则预定字段，如输入名称、外部端口、内部端口和协议。

节省时间：如果管理员在步骤2中选择标准应用，则转到步骤6。

步骤3.在Enter a Name字段中输入Internet应用的名称。

步骤4.在Internal Port字段中输入要转发的内部端口，在External Port字段中输入要转发的端口。

步骤5. Protocol字段表示端口用于发送和接收数据的协议。从协议(Protocol)下拉列表中选择适当的协议。可能的选项是TCP、UDP或TCP和UDP。

步骤6.在IP Address字段中输入服务器的静态IP地址。

步骤7.选中Enabled复选框以启用已定义的应用。

步骤8.单击“提交”。配置更改并更新设备。

端口范围转发

步骤1.从Port Forwarding下拉列表中选择Port Range Forwarding。端口范围转发将流量从一系列端口转发到LAN中目标服务器上的相同端口。

步骤2.在Enter a Name字段中输入Internet应用的名称。

步骤3.在Start - End Port字段中输入服务器或Internet应用程序使用的开始和结束端口号。

步骤4. Protocol字段表示端口用于发送和接收数据的协议。从协议(Protocol)下拉列表中选择适当的协议。可能的选项是TCP、UDP或TCP和UDP。

步骤5.在IP Address字段中输入服务器的静态IP地址。

步骤6.选中Enabled复选框以启用已定义的应用。

步骤 7.  单击“Submit”。配置更改并更新设备。