目标

系统日志(Syslog)用于记录设备的数据。您可以定义将生成日志的特定实例。每当发生实例时，事件的时间和信息都会被记录并发送到用户定义的系统日志服务器或电子邮件。然后，系统日志可用于分析和排除网络的许多方面故障。本文档的目标是在SPA112和SPA122上配置日志设置。

要启用SPA 112和SPA122电话适配器上的日志，请按照“在SPA100系列上配置日志模块”一文中提及的步骤操作。

要查看SPA122和SPA122电话适配器上的日志，请按照SPA100系列上的日志查看器文章中提及的步骤操作。

适用设备

· SPA112

· SPA122

软件版本

· 1.3.2(XU)

日志设置

步骤1.以管理员身份登录Phone Adapter Configuration Utility，然后选择“管理”>“日志”>“日志设置”。“日志设置”页打开：

步骤2.在Log Size字段中输入日志文件最大大小的值（以千字节为单位）。有效值是从 128 到 1024。

步骤3.单击“提交”保存更改。

syslog 服务器

步骤1.在IP Address字段中的IP Address中输入系统日志服务器的IP地址，消息将发送到该服务器。

步骤2.在Port字段中输入要在服务器上使用的端口。有效值为1到65535。端口号用于管理员将设备日志定向到服务器。

步骤3.单击“提交”保存更改。

电子邮件

启用日志记录时，可以使用SMTP将日志发送到电子邮件地址。服务提供商的要求各不相同。请注意，某些提供程序不允许来自免费帐户的SMTP电子邮件。其他提供商可能要求用户在发送电子邮件之前登录新邮箱。有关准确信息，请阅读提供商提供的支持文档。在提供商的支持或帮助系统中，搜索有关SMTP服务器设置的信息。

步骤1.要将日志条目发送到电子邮件帐户，请在发件人字段中输入有效的电子邮件地址以标识电子邮件的发件人。

步骤2.在“接收方”字段中输入有效的电子邮件地址，以便发送电子邮件。

步骤3.在SMTP Server字段中输入用于发送此电子邮件的邮件服务器的IP地址或域名。

步骤4.在SMTP Port字段中输入要在SMTP服务器上使用的端口。默认值为25。使用电子邮件服务器管理员或服务提供商指定的端口。

步骤5.在“主题”字段中输入电子邮件主题行的简要说明。示例：从我的ATA登录。

步骤6.在Number of Logs字段中输入要包含在邮件中的日志条目数。有效范围为10至200。

步骤7.在“间隔”字段中输入发送电子邮件的间隔（以分钟为单位）。有效范围为1至1440（24小时）。

步骤8.在Username字段中输入用于发送这些电子邮件的电子邮件帐户的用户名。使用服务提供商要求的格式。通常是完整的电子邮件地址。

步骤9.在“密码”字段中输入用于发送这些电子邮件的电子邮件帐户的密码。

步骤10.单击“提交”以保存设置。