目标

配置备份是为了保存当前设置并在升级后实施这些设置。恢复配置有助于解决最近配置更改带来的问题，而无需将设备完全重置为出厂默认设置。如果在更改期间发生错误，管理员可以通过上传备份配置文件来恢复之前的配置。建议在恢复当前配置之前备份它。备份配置和设置可以随时恢复。本文说明如何备份和恢复SPA100系列电话适配器上的配置。

适用设备

· SPA100系列电话适配器

软件版本

•v1.1.0

备份配置

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Config Management > Backup Configuration。将打开“备份配置”页：

步骤2.单击“备份”按钮以保存ATA的配置信息。当对话框出现时，选择要在计算机上保存.cfg文件的位置。

注意：建议您使用包含执行备份的日期和时间的名称重命名文件。

恢复配置

注意：建议在恢复配置之前备份当前配置设置。

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Config Management > Restore Configuration。此时将打开“恢复配置”页：

步骤2.单击Choose File（选择文件）并找到.cfg文件（备份文件），以从中恢复设备配置。

步骤3.单击“恢复”以从选定文件恢复设置。成功恢复设备后，管理员将返回登录页。