目标

管理员级帐户和用户级帐户是可用于SPA100系列电话适配器的两个用户帐户。“用户列表”页用于管理这两个帐户。这两个帐户的设计方式并不是每个用户都能访问设备的所有功能。因此，用户级别帐户有权修改有限的功能集，而管理员级别帐户有权配置设备的所有功能。

本文的目的是说明如何在SPA100系列电话适配器上配置两个用户帐户设置。

适用设备

· SPA100系列电话适配器

软件版本

•v1.1.0

配置用户帐户

管理员级帐户

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择管理>管理>用户列表。“用户列表”页打开：

步骤2.在“用户列表”表中，单击铅笔图标更新管理员帐户。“用户帐户”页。

步骤3.（可选）已为帐户定义用户名。如果要更改现有用户名，请在“用户名”字段中输入用户名。

步骤4.在“旧密码”字段中输入现有密码。默认管理员密码为admin。

步骤5.在“新密码”字段中输入要与此帐户一起使用的所需密码。建议不要再次使用旧密码。范围最多为32个字符。

步骤6.再次输入新密码，以验证密码是否与“确认新密码”字段中的匹配。

注：帐户的级别是根据帐户类型预定的。

步骤7.单击“提交”保存设置，或单击“取消”中止操作。

用户级帐户

步骤1.在“用户列表”(User List)表格中，点击铅笔图标更新用户帐户。“用户帐户”页面打开。

步骤2.（可选）已为帐户定义用户名。如果要更改现有用户名，请在“用户名”字段中输入用户名。

步骤3.在New Password字段中输入要与此帐户一起使用的所需密码。建议不要再次使用旧密码。范围最多为32个字符。

步骤4.再次输入新密码，以验证密码是否与“确认新密码”字段中的匹配。

注意：从帐户类型预定帐户级别。

步骤5.单击“提交”保存设置，或单击“取消”中止操作。