目标

traceroute工具检查设备与另一设备联系所需的跳数（通过网络上的其他设备传输）。测试结果提供主机或IP地址列表，并显示测试数据包从初始位置开始到目的域或IP地址的路由。在实时场景中，如果用户存在一些连接问题，并需要查找数据包是否传送到目的地，则可以使用traceroute。如果存在此类问题，Traceroute可以指出数据包被丢弃的位置。文章介绍如何在SPA100系列上运行traceroute诊断测试。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

Traceroute测试

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Administration > Diagnostics > Traceroute Test。系统将打开“Traceroute测试”页：

步骤2.在IP或URL Address字段中输入管理员要测试的设备的IP或URL地址。

步骤3.单击“开始跟踪路由”按钮。系统将显示Traceroute Test结果窗口：

注意：以上是成功连接的示例。

结果分析：

·最大跳数30 — 显示数据包在路由上尝试与另一台计算机联系的停止次数。

· 40字节数据包 — 显示发送的数据包的大小。

· 1 2.520 ms 1.297 ms 1.1016 ms — 显示尝试次数，然后显示三次不同尝试到达目的地的往返时间（以毫秒为单位）。

·(192.168.15.1) — 显示响应请求的主机的名称。

注意：以上是连接失败的示例。

结果分析：

·最大跳数30 — 显示数据包在路由上尝试与另一台计算机联系的停止次数。

· 40字节数据包 — 显示发送的数据包的大小。

· 1 *** 192.168.15.1(192.168.15.1) — 显示首次尝试到达目的IP。

· 2 *** 192.168.15.1(192.168.15.1) — 显示第二次尝试到达目的IP。

步骤4.（可选）要在完成之前停止traceroute测试，请单击“停止”按钮。

步骤5.在traceroute测试完成并验证连接后，单击“关闭”按钮。结果显示最多30跳。