目标

要升级固件，必须从Internet下载特定文件并上传到设备。升级设备会非常有用。固件升级可以修复软件错误、改进功能并延长设备寿命。这些改进可以提高设备的整体性能。应用固件升级时，设备的通信将暂时停止。本文档介绍如何升级SPA112或SPA122上的固件。

适用设备 |固件版本

- SPA112 |(下载最新)

- SPA122 |(下载最新)

将固件升级文件保存到计算机上的方便位置，可通过在上面的链接中导航找到该文件。默认目标是下载文件夹。下载后，使用文件夹处理程序解压文件夹。

注意：有两个默认登录：cisco（具有基本用户权限且不会看到固件更新选项）和admin（具有管理权限且具有更新固件选项）。执行固件升级时，请确保您处于管理模式。

固件升级

步骤1.登录到电话适配器配置实用程序。并选择Administration > Firmware Upgrade。将打开“固件升级”页：

步骤2.单击Choose File（选择文件）以选择要从其保存设备安装的固件版本。选择后，文件将显示在“选择文件”按钮旁。

当前固件版本字段显示设备上安装的当前固件。

步骤3.单击Upgrade开始固件升级。

注：如果固件降级为以前的固件版本，设备将恢复为出厂默认值，并且所有已配置的设置都将丢失。

注意：固件升级可能需要几分钟。请勿断开电源或从计算机上拔下设备。固件完成后，将显示以下信息：

重新启动完成后，设备将返回登录页面。

有关详细信息（包括指向所有思科文章SPA112或SPA122的链接），请查看以下链接：

- 带路由器的Cisco SPA112 ATA产品页

- 带路由器的Cisco SPA122 ATA产品页