目标

出厂重置是指设备上的整个重置为出厂默认设置。当您要删除设备上存在的不需要的配置时，这非常有用。如果已配置设备且配置变得非常复杂，您可以将设备重置为出厂默认设置并重新配置。本文档的目标是将SPA100系列重置为出厂默认设置。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

出厂默认设置重置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择“管理”>“工厂默认值”。系统将打开“出厂默认值”页：

步骤2.单击“恢复网络出厂默认值”字段中的是单选按钮，以删除已配置的所有自定义数据设置。所有非语音配置的设置都使用此选项进行恢复。

步骤3.单击“恢复语音工厂默认值”字段中的“是”单选按钮，以删除在配置实用程序的“语音”页面上配置的任何自定义设置。所有语音配置的设置都使用此选项进行恢复。

步骤4.单击“提交”。更改已配置，设备已恢复为默认设置。

步骤5.（可选）或者，按住设备背面的RESET按钮20秒。所有用户可更改的非默认设置都将丢失。其余按钮会重置所有内容。