目标

Port Statistics页面显示了一系列重要端口信息，这些信息有助于进行故障排除，以查看出错的原因和位置。实施预防性方法来监控端口有助于管理员及早发现问题并避免潜在问题。要维护设备，必须能够查看统计信息和某些端口设置。管理员可以完全了解端口的状态，例如，如果端口被阻止或无法转发数据包。此类问题可通过此页面识别。本文的目的是查看设备上有关SPA100系列设备上的输入数据包、输出数据包、错误、广播和组播的端口状态。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

端口统计

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Status > Port Statistics。将打开“端口统计”页：

“端口统计”页显示以下字段：

·输入（数据包） — 端口接收的数据包总数。

·输出(pkts) — 端口发送的数据包总数。

·输入错误 — 从传入流量接收的错误总数。

·输入广播 — 接口接收的广播消息总数。

·输出广播 — 接口发送的广播消息总数。

·输入组播 — 接口接收的组播消息总数。

·输出组播 — 接口发送的组播消息总数。