目标

MAC地址是分配给唯一硬件的12位代码，用于网络标识。出于安全原因，通常需要将设备的MAC地址注册到ISP。如果您之前使用其他MAC地址注册了帐户，则将该MAC地址分配给当前设备可能会很方便。MAC地址克隆功能可通过为设备分配当前MAC地址来避免重新注册MAC地址。

本文介绍如何在SPA100系列上配置MAC地址克隆功能。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

MAC地址克隆

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Advanced Settings > MAC Address Clone。“MAC地址克隆”页打开：

步骤2.单击“MAC克隆”字段中的“已启用”单选按钮以启用MAC克隆功能。默认值为Disabled。

步骤3.在MAC Address字段中输入要分配给ATA（模拟电话适配器）的MAC地址。

注意：如果计算机的MAC地址是您之前为ISP帐户注册的地址，请单击Clone Your PC's MAC。计算机的MAC地址显示在MAC地址字段中。

步骤4.单击“提交”保存设置更改，或单击“取消”放弃任何未保存的条目。