目标

思科发现协议(CDP)是思科系统公司开发的网络协议，用于共享有关其他直连思科设备的信息，如操作系统版本和IP地址。CDP发送包含类型长度值(TLV)的帧，这些字段包含端口和/或连接的不同属性。

链路层发现协议(LLDP)是网络设备在LAN上通告其身份、功能和邻居时使用的互联网协议簇中的链路层协议。LLDP可用于用户需要在非思科专有设备和思科专有设备之间工作的场景。

本文介绍如何在SPA122 VoIP设备上启用CDP和LLDP功能。

适用设备

· SPA122

软件版本

•v1.1.0

启用CDP和LLDP

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Advanced Settings > CDP & LLDP。CDP和LLDP页面随即打开：

步骤2.单击Enable CDP(启用CDP)字段上的Enabled（启用）单选按钮以启用CDP功能。或者，管理员可以根据需要禁用此字段并配置页面上的其余功能。

步骤3. LLDP — 媒体终端发现(LLDP-MED)是LLDP的扩展，允许LLDP支持媒体终端设备。单击“启用LLDP-MED”字段中的“已启用”单选按钮以启用此功能。或者，管理员可以根据需要禁用此字段并配置页面上的其余功能。

步骤4.第2层日志记录记录通过第2层发送的有关MAC地址的所有数据。单击Enabled以在设备上启用第2层日志记录。或者，管理员可以根据需要禁用此字段并配置页面上的其余功能。

步骤5.单击“提交”。配置更改并更新设备。