目标

服务质量(QoS)功能可让您优先处理关键流量、防止带宽占用和管理网络瓶颈以防止丢包。上游是主机（管理员）Internet服务器向网络发送数据的速度。服务质量确保为高优先级类型的互联网流量提供更好的服务，这些流量可能涉及要求苛刻的实时应用，如视频会议。本文的目的是说明如何设置上行带宽以适应SPA122电话适配器上的宽带服务。

适用设备

· SPA122电话适配器

软件版本

•v1.1.0

上游带宽，实现服务质量

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Application > QoS。QoS页面打开：

注意：QoS默认启用，有助于确保在网络流量较大时优先处理语音。

步骤2.单击Always On单选按钮以始终启用QoS设置，这意味着数据包始终根据QoS设置进行优先排序，或单击On When Phone In Use 单选按钮以仅在有语音流量时启用它。当电话正在使用时，默认设置为“打开”。

步骤3.在Upstream Bandwidth字段中，输入您的互联网服务提供商指定的最大可用上行带宽值(kbps)。默认值为10000 kbps。

注意：请勿过载从服务提供商接收的上行带宽。如果管理员输入更高的值，则可能导致服务提供商网络中的流量被丢弃。

步骤4.单击“提交”。配置更改并更新设备。