目标

网络时间协议(NTP)通过Internet同步网络设备的时钟。本文介绍如何在SPA122 VoIP设备上配置时间设置。用户可以设置自己的时区、本地时间和本地日期，也可以使用网络时间协议(NTP)服务器对其进行配置。

适用设备

· SPA100系列

软件版本

•v1.1.0

时间设置

手动设置时间

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Basic Setup > Time Settings。此时将打开“时间设置”页：

步骤2.单击“用户手动”单选按钮，手动输入当前日期和时间。

步骤3.在“日期”字段中输入当前年份，然后从“月和日”下拉列表中选择所需值。

步骤4.分别从“时间”下拉列表中输入相应的“小时”、“分钟”和“秒”值。

步骤5.单击“提交”。配置更改并更新设备。

自动设置时间

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Network Setup > Basic Setup > Time Settings。此时将打开“时间设置”页：

步骤2.单击Time Zone单选按钮，然后从Time Zone下拉列表中选择适当的时区。

步骤3.如果要启用夏时制，请选中Adjust Clock for Daylight Saving Changes复选框。如果要禁用夏时制，请取消选中此选项。

步骤4.从Time Server Address字段中选择设备的时间服务器IP地址的设置。可能的选项包括：

·自动 — 网络时间协议(NTP)服务器自动分配给设备。这是默认设置。

·手动 — 从时间服务器地址中选择手动，如果管理员想手动指定NTP服务器，请输入NTP服务器的IP地址。

步骤5.在Resync Timer字段中输入间隔值（以秒为单位）。此计时器控制设备与NTP服务器重新同步的频率。默认设置为 3600 秒。

步骤6.（可选）选中Auto Recovery After Reboot选项，以允许设备在系统重新启动后自动重新连接到时间服务器。

步骤7.单击“提交”。配置更改并更新设备。