目标

振铃和呼叫等待音规范用于识别为在电话上进行呼叫而拨打的特定铃声或号码。振铃和呼叫等待音规范配置取决于振铃波形、振铃电压和振铃频率。此功能用于自定义SPA8000适配器电话上的各种振铃和呼叫音设置。本文档概述了在SPA8000上配置振铃和呼叫等待音规范的步骤。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

振铃和呼叫等待音设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Admin Login > Advanced > Voice > Regional。“区域”页面打开：

步骤2.从“振铃波形”下拉列表中，选择振铃信号的波形类型。

- 正弦 — 环形波形为正弦形。

- 梯形 — 环形波形是梯形。梯形环波形比正弦环波形更容易产生。

步骤3.在“振铃频率”字段中，输入振铃频率所需的值。该值以赫兹为单位，有效范围为10-100 Hz。默认设置为20。

步骤4.在“环电压”字段中，输入有效范围60-90伏之间的值。默认设置为85。

步骤5.输入呼叫等待音(CWT)频率作为呼叫等待音的频率脚本。频率脚本是频率序列及其相应级别。默认设置为440@-10。所有独特的CWT都基于此音。

步骤6.从“同步振铃”下拉列表中选择“是”或“否”以同步振铃音。默认情况下，它设置为no。

步骤7.单击“提交所有更改”以保存配置。