目标

SPA8000电话适配器可支持8个快速拨号号码。当用户频繁呼叫某些号码时，快速拨号号码非常有用。快速拨号允许用户只使用一个号码来拨打频繁号码，而不是拨打完整的电话号码。本文介绍如何在SPA8000上配置快速拨号设置。

适用设备

- SPA8000

软件版本

- 6.1.12

快速拨号设置

步骤1.以管理员身份登录Web配置实用程序，然后选择Advanced > Voice > L1-L8。“线路”页打开：

注意：确保在步骤1的最后路径中选择要配置的所需行。设备上有第1至第8行。

步骤2.在快速拨号（2到9）字段的快速拨号设置区域下输入所需的电话号码。默认设置为空。用户可以使用这些单位数字快速拨号号码拨出到您在相应的快速拨号（2到9）字段中输入的任何号码。

注意：如果输入URL来替换步骤2的电话号码，则URL将访问拨号组到特定快速拨号。

注意：快速拨号1在页面中不可用。为SPA8000分配了8个内存插槽。

步骤3.单击Submit All Changes以保存配置。